目录

简介

先决条件

使用的组件

背景信息

问题

解决方案

结论

简介

本文档介绍如何获取vManage用来从重叠收集统计信息的特定API调用。

先决条件

- Cisco SD-WAN Overlay必须启用。

- 无需额外配置

使用的组件

本文档基于以下软件和硬件版本：

- SD-WAN控制器版本20.9.3

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

应用编程接口(API)调用通过使用监控节点来收集会话和节点特定信息非常有用，并且有时具有vManage用于收集在远程监控节点中使用它所需的信息的精确API。

问题

需要了解vManage使用的特定API来收集供远程监控节点使用的信息。

解决方案

如何获取vManage用于收集有关设备信息的API调用ID？

第1步：在Web浏览器中启用Web开发人员工具，然后点击网络选项卡。根据浏览器的不同，这些工具可以按不同的名称调用，如“开发工具”或“Web检查器”。

第2步：打开vManage并转到任意菜单。在这种情况下，将选中Monitor > Overview菜单，并在Network选项卡中搜索已注册的条目。单击该选项卡并选中右侧的响应选项卡(也称为查看，具体取决于浏览器)，以确认条目属于所需的部分（受限于选项卡的选项卡）。在本示例中，正在检查WAN Edge Inventory部分，并且API名称显示在标记为/device/vedgeinventory/detail的Response选项卡中。

第3步：要确认API名称和响应，请在同一事件中单击Headers选项卡。

结论

通过浏览器中的Web浏览器开发工具，可以了解UI vManage使用的API。这有助于了解哪些API使用来自不同供应商的远程监控节点来收集信息。

注意：有关API的更多信息，请参阅Cisco SD-WAN vManage API文档。