目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题

解决方案

步骤1:确认vSmarts处于具有稳定控制连接的CLI模式

第二步：创建CLI模板

第三步：将新CLI模板推送到vSmart

相关信息

简介

本文档介绍一种为vSmarts创建CLI模板的简单方法，因为需要它们来推送重叠的集中策略。

先决条件

要求

这些主题的基础知识：

- SD-WAN通用解决方案概述

- vManage模板

- 集中式

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- vManage版本20.6.4

- vBond版本20.6.4

- vSmart版本20.6.4

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

问题

激活集中策略后，可以看到错误消息Failed to activate policy vSmarts x.x.x.x not in vManage mode。

解决方案

步骤1:确认vSmarts处于具有稳定控制连接的CLI模式

在此步骤中，您需要验证vManage和vSmart之间的控制连接是否正常且稳定。这是推入模板所必需的。

导航到vManage > Monitor > Network > vSmart。

注意：从20.9版及更高版本导航到vManage > Monitor > Devices >vSmart。

请注意可接通性和Up Since。

第二步：创建CLI模板

在此步骤中，您需要将运行配置从vSmart加载到CLI模板。vManage有一个选项，可将配置自动加载到模板中。

导航到vManage > Configuration > Templates > Create Template > CLI Template。

填写所有必需的模板参数作为Template Name和Description。

单击Next以从可访问设备加载运行配置，选择所需设备的配置。

vManage会自动将运行配置从设备加载到CLI模板。

单击Add以创建模板。

第三步：将新CLI模板推送到vSmart

在此步骤中，您需要将刚刚创建的模板推送到正确的vSmart。

导航到vManage > Configuration > Templates >Template you just created > ... > 连接设备。

选择需要将模板推到的设备，然后将其推到右侧。然后，单击Attach。

在左侧，单击vSmart Serial Number查看配置。

最后，单击Configure Devices推送模板。

要确认已推送模板，请导航到vManage > Configuration > Devices > Controllers > vSmart。

此时，您可以激活已配置的集中策略。

相关信息

Cisco SD-WAN入门指南

Cisco SD-WAN策略配置指南，Cisco IOS XE版本17.x