目录

简介

背景信息

Backup Configuration-db

恢复vManage

步骤1:vManage上的最低配置

第二步：复制备份配置和根证书

第三步：安装根证书

第四步：更新基本信息

第五步：安装vManage证书

第六步：恢复数据库

步骤 7.检查服务

步骤 8重新验证控制器

步骤 9将更新发送到控制器

简介

本文档介绍通过使用配置数据库备份恢复vManage所涉及的步骤。

背景信息

本文档假定已定期进行配置db备份，并且由于某些原因，独立vManage不可恢复，需要重置软件或进行新安装。

本文档可帮助您恢复所有策略、模板、配置和边缘设备证书。

Backup Configuration-db

vManage_rcdn01# request nms configuration-db backup path 05_08_20_configdb

Starting backup of configuration-db

config-db backup logs are available in /var/log/nm/neo4j-backup.log file

Successfully saved database to /opt/data/backup/05_08_20_configdb.tar.gz

scp到外部服务器。

vManage_rcdn01# vshell

vManage_rcdn01:~$ scp /opt/data/backup/05_08_20_configdb.tar.gz user@10.2.3.1://home/ftpuser/ftp/amaugust/

amaugust@10.2.3.1's password:

05_08_20_configdb.tar.gz                                                     100%  484KB  76.6MB/s   00:00

恢复vManage

通过命令重置vManage模拟灾难：

vManage_rcdn01# request software reset

现在，您有一个新的vManage，与图中所示的类似，建议在恢复备份之前，按照正确的顺序执行恢复过程。

步骤1:vManage上的最低配置

system

host-name             vManage_rcdn01

system-ip             xx.xx.xx.xx

site-id               100

organization-name     ****.cisco

vbond vbond.list

!

!

vpn 0

host vbond.list ip 10.2.3.4 10.2.3.5

interface eth0

ip address 10.1.3.8/24

tunnel-interface

no shutdown

!

ip route 0.0.0.0/0 10.1.3.1

!

vpn 512

interface eth1

ip address 10.11.3.8/24

no shutdown

!

ip route 0.0.0.0/0 10.1.3.1

!

第二步：复制备份配置和根证书

vManage_rcdn01:~$ scp am****@xx.xx.xx.xx://home/ftpuser/ftp/am****/05_08_20_configdb.tar.gz  .

am****@xx.xx.xx.xx's password:

05_08_20_configdb.tar.gz                                                    100%  484KB  76.6MB/s   00:00

Verify

vManage_rcdn01:~$ ls -lh

total 492K

-rw-r--r-- 1 admin admin  394 May  8 15:20 archive_id_rsa.pub

-rwxr-xr-x 1 admin admin 485K May  8 15:3905_08_20_configdb.tar.gz

Copy root certificate from other controller:

vManage_rcdn01:~$ scp admin@vbond://home/admin/root.crt .

viptela 18.4.4

admin@vbond's password:

root.crt                                                                   100% 1380     2.8MB/s   00:00

第三步：安装根证书

vManage_rcdn01# request root-cert-chain install /home/admin/root.crt

Uploading root-ca-cert-chain via VPN 0

Copying ... /home/admin/root.crt via VPN 0

Updating the root certificate chain..

Successfully installed the root certificate chain

第四步：更新基本信息

导航至  Administration > Settings 并配置vBond IP、组织名称和证书的基本信息。

第五步：安装vManage证书

请使用  root.crt 安装在Step 2中。

第六步：恢复数据库

vManage_rcdn01# request nms configuration-db restore path /home/admin/05_08_20_configdb.tar.gz

Configuration database is running in a standalone mode

0 [main] INFO com.viptela.vmanage.server.deployment.cluster.ClusterConfigurationFileHandler  - Trying to update existing working copy of server_configs.json file

4 [main] INFO com.viptela.vmanage.server.deployment.cluster.ClusterConfigurationFileHandler  - Working copy of server_configs.json NOT updated due to unmodified configs

Successfully saved cluster configuration for localhost

Starting DB backup from: localhost

Creating directory: local

cmd to backup db: sh /usr/bin/vconfd_script_nms_neo4jwrapper.sh backup localhost /opt/data/backup/local 8g

Finished DB backup from: localhost

Stopping NMS application server on localhost

Stopping NMS configuration database on localhost

Reseting NMS configuration database on localhost

Restoring from DB backup: /opt/data/backup/staging/graph.db-backup

cmd to restore db: sh /usr/bin/vconfd_script_nms_neo4jwrapper.sh  restore /opt/data/backup/staging/graph.db-backup

Successfully restored DB backup: /opt/data/backup/staging/graph.db-backup

Starting NMS configuration database on localhost

Waiting for 10s before starting other instances...

Polling neo4j at: localhost

NMS configuration database on localhost has started.

Updating DB with the saved cluster configuration data

Successfully reinserted cluster meta information

Starting NMS application-server on localhost

Waiting for 120s for the instance to start...

Removed old database directory: /opt/data/backup/local/graph.db-backup

Successfully restored database

此步骤需要较长时间，具体取决于备份。

您可以通过以下方式验证该流程：  tailing  vShell上的日志。

vManage_rcdn01:~$ tail -fq /var/log/nms/vmanage-server.log /var/log/nms/neo4j-out.log

步骤 7.检查服务

vManage_rcdn01# request nms all status

步骤 8重新验证控制器

目前，您可以观察到所有策略、模板和配置都已加载到vManage中，但所有控制器均已关闭。

您需要对所有控制器重新进行身份验证。

导航至  Configuration > Devices.编辑每个控制器并填写管理IP地址（管理IP可以在本地配置中找到）用户名和密码。

步骤 9将更新发送到控制器

现在，您会看到所有设备都可以通过vManage进行管理。