目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

缩写词

新增内容

软件要求

体系结构概述

许可证（授权）

网关许可证

连接许可证

补充许可证

许可证实施

授权匹配 — MVE

授权匹配 — 区域间VXC

授权匹配 — InMetro VXC

许可证实施

vManage工作流程

帐户管理

ICGW全局设置

检查许可证

工作流程 — 快速连接

分配模板

创建ICGW

验证

在Megaport门户

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍如何在vManage中配置和检查Megaport的许可证管理功能。

先决条件

要求

思科建议您了解思科软件定义广域网(SDWAN)解决方案。

使用的组件

本文中的策略在软件版本20.9.1和Cisco IOS-XE 17.9.1上进行了测试。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

从20.9.1/17.9.1开始，Megaport服务许可证（互联网关和互联连接）通过Cisco Commerce Workspace购买，并且用户可以在vManage中看到。借助此功能，Cisco vManage与Megaport一起运行，使您能够监控许可证，而当您创建互联网关或互联连接时，Cisco和Megaport将共同实施许可证要求。您通过思科和大型端口购买授权，强制实施创建资源的授权。

缩写词

缩写

描述

SDCI

软件定义的云互联

MVE

大端口虚拟边缘

VXC

虚拟交叉连接

SKU

库存单位

CCW

思科商务工作台

新增内容

之前：

- Megaport预付账单模型：Megaport为在Megaport中创建的资源开单，由Megaport为直接与Megaport持有的帐户开单

- 对于通过Cisco Commerce Workspace购买的许可证，用户使用的许可证无法查看或实施。

现在:

- 通过思科获取授权：所有授权都会显示相关信息，说明哪些授权已被使用，哪些授权仍然可以使用。

- 使用获得的授权在Megaport中创建资源

- 预付账单模式：购买最少1年的许可证。 许可证的实施仅针对通过CCW购买大型端口服务时创建的帐户。

- 后付费帐单模型：用户可以在大端口拥有直接帐户，并可通过大端口使用直接计费。  直接的Megaport帐户不会实施许可证。

软件要求

- vManage 20.9

- 已启用授权的巨型端口帐户

体系结构概述

- 用户从CCW购买许可证。

- 许可证负载从CCW推送到兆端口。

- Megaport建立许可证数据库，并进行实施。

- 许可证类型：

- 网关(MVE)

- 连接(VXC)

- AWS Hosted Connect(AWSHC)

- Megaport公开了API，vManage使用此数据并在用户启动MVE/Connections之前为其提供帮助。

- GET：显示许可证的状态。

- 验证：在创建许可证之前验证其可用性。

- 显示创建操作时获取的许可证。

许可证（授权）

在Megaport交换矩阵中创建互联网关和互联连接之前，您必须购买作为思科商务工作空间上的库存单位(SKU)可用的所需许可证。许可证分为以下三类：

网关许可证

互联网关许可证使您能够在Megaport交换矩阵中特定区域的任意城域中部署互联网关，即Cisco SDCI路由器(ICGW)。 SKU的命名格式如下： MVE-

-

-C

地区和城市：

地区：包含多个城市的地理区域称为地区。例如，北美、欧洲和其他地区。

大都市区：大都市区位于一个地区内，例如达拉斯、丹佛和其他地区。

MVE许可证的一般结构： MVE-

-

-C

示例：

1. MVE-EU-SML-C：欧洲地区的网关，实例大小较小

2. MVE-NA-LRG-C：北美地区的网关，实例大小较大。

- 将下列外形之一用于互连网关：

形状因素

外形代码

描述

小型

SML

具有2个内核的Cisco Catalyst 8000V实例支持的最大入站带宽为500 Mbps

中

中文

具有4个内核的Cisco Catalyst 8000V实例支持1 Gbps的最大入站带宽

大型

LRG

具有8个内核的Cisco Catalyst 8000V实例支持5 Gbps的最大入站带宽

- SKU名称末尾的 — C表示它是预付许可证。（提交模型）

连接许可证

您可以创建两种类型的互连连接

- 大端口区域内的城域内：城域内的互联连接是短距离连接。

- 城际之间：城际之间的互联连接是长距离连接。

IN城域许可证的一般结构 — 短距：

VXC-IM-<带宽>-<区域>-C

示例： VXC-IM-1G-NA-C

IM — 在城域中，北美地区内的任何相同源和目标城域。

速度 — 1G

C — 提交模型（预付模型）

内部连接许可证的一般结构 — 长距离：

VXC-II-<源>-<目的>-C

示例：  VXC-II-NA-EU-C

II：许可证子类型是Inter Intra region，可以跨大洲。

北美：北美地区任意地铁

欧盟：欧洲地区的所有地铁。

C — 提交模型（预付）

补充许可证

要创建AWS托管连接，除了短程或长程互联连接许可证之外，您还必须购买AWS托管连接 思科商务工作空间中的连接许可证。

IN城域许可证的一般结构 — 短距：

示例：  AWS-HC-IMVXC-1G-C

HC：许可证子类型为Hosted Connect

IM — 在Metro中，源和目的地是相同的城域。

1G — 托管连接的速度

内部连接许可证的一般结构 — 长距离：

示例： AWS-HC-IIVXC-C （主机内部连接）

HC：许可证子类型是托管连接。

II — 区域内部，可在区域内或区域之间

C — 提交模型（预付）

许可证实施

当您在Cisco vManage上创建互联网关时，Cisco vManage会将请求发送到Megaport。  Megaport会在批准之前检查您的帐户中是否具有所需的许可证。

要创建互联网关，您必须拥有符合以下条件的互联网关许可证：

- 许可证不得已过期且不得处于使用状态。

- 许可证必须应用到您要创建互联网关的区域。

- 许可证必须与您要创建的互联网关的外形相匹配。

- 如果您有多个未使用的许可证，并且支持请求的区域和外形，则选择具有最早到期时间的许可证。

如果您有符合所需标准的许可证，Megaport会将许可证标记为使用中，并批准创建互联网关的请求。

如果您没有符合所需条件的许可证，互联网关创建将失败，并且Cisco vManage会显示相应的错误消息，如“No license for <ICGWName> MVE”(No license for <ICGWName> MVE)

在思科商务工作空间购买必要的许可证，或提供使用中许可证，然后再次尝试创建互联网关。删除互联网关时，关联许可证的状态将更改为可用。

授权匹配 — MVE

如果两个授权与一个呼叫匹配：

- 首先选择具有最早到期日期的精确匹配。

- 如果您拥有必要的许可证，Megaport会将许可证状态更改为正在使用，并创建请求的资源。许可证状态也会在Cisco vManage上更新。

- 如果您没有必需的许可证，Megaport不会创建请求的资源，并且Cisco vManage会显示错误消息，指示您没有必需的许可证。在思科商务工作空间购买必要的许可证并创建资源。

- 如果存在多个完全匹配项，则使用最早的过期授权。

授权匹配 — 区域间VXC

如果两个授权与一个呼叫匹配：

- 首先选择与最早到期日期完全匹配的带宽。

- 选择最接近的带宽匹配，即>带宽授权。

- 例如：如果为500 Mbps和2000 Mbps保持VXC-II-NA-NA-C，并尝试调配400 Mbps，则选择500 Mbps。如果他们尝试调配1000Mbps，则选择2000Mbps。

- 如果存在多个完全匹配项，则使用最早的过期授权。

授权匹配 — InMetro VXC

如果两个授权与一个呼叫匹配：

- 首先选择与最早到期日期完全匹配的带宽。

- 选择最接近的带宽匹配，即>带宽授权。

例如：如果您持有VXC-IM-NA-1G-C、VXC-IM-NA-10G-C，并尝试调配400Mbps，则选择VXC-IM-NA-1G-C。

如果他们尝试调配1500Mbps，则选择VXC-IM-NA-10G-C。

- 如果存在多个完全匹配项，则使用最早的过期授权。

许可证实施

警报是针对vManage中的特定事件生成的通知，我们为这些事件生成警报。

- 许可证结束日期小于90天

- 许可证已经过期。

- 许可证已续订

vManage工作流程

概要说明应采取的高级步骤：

- 帐户管理

- ICGW全局设置

- 检查许可证

- 工作流程 — QuickConnect

- 分配模板

- 创建ICGW

帐户管理

帐户管理

日志消息

ICGW全局设置

ICGW全局设置

检查许可证

检查许可证

检查许可证日志

工作流程 — 快速连接

需要先配置一个具有20.9.x的新工作流程。否则，无法旋转新实例。也称为巨型端口实例。

作为此工作流程的一部分，您需要选择C8Kv并将站点连接到C8Kv。

在连接模板选项中，需要为同一机箱配置相同的系统IP和站点ID。导航至 Configuration > Template .当此模板应用于设备模板时，请确保将其记下。

工作流程

添加和检查设备配置

分配模板

确保从顶部将工作流程 — QuickConnect工作流程分配到相同的机箱/UUID。

将设备附加到默认模板

创建ICGW

创建ICGW

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

以下是vManage上的相关日志，其中显示ICGW已成功创建。

验证日志

在Megaport门户

Megaport门户上的ICGW详细信息

Megaport门户上的VXC详细信息

故障排除

本部分提供了可用于对配置进行故障排除的信息。

当您对问题进行故障排除时，所有日志都位于vManage-Server.log或CloudAgent-(v2)。log中。您可以对这些文件执行tail -f以实时查看问题。

生成API并将其存储在数据库中：

场景 1.MVE/连接创建失败：

- 查看帐户许可证页面，查看是否有可用的许可证。

- 如果许可证不可用，请添加新的许可证并重试。

场景 2：许可证状态显示vManage已使用和未使用：

- Megaport中剩余的陈旧资源由vManage删除。此外，我们还可以在Megaport帐户中清除它，这有助于发布许可证。

- 如果这不会释放许可证，我们需要与Megaport进行核对。

场景 3： 如果多个vManage实例使用同一Megaport帐户，则用户需要小心，从Megaport门户中删除这些资源。

场景 4.如果带宽更新失败，则请求的带宽大于许可的带宽。

相关信息

- 采用Megaport的思科SD-WAN云互联

- 使用Megaport进行云互连的许可证管理

- 技术支持和文档 - Cisco Systems