目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

问题

解决方案

简介

本文档介绍“更新设置失败”请求。无法验证vManage中的代理服务器“ ”错误以及如何解决该错误。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科软件定义的广域网(SD-WAN)

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- vManage 20.5.1版及更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

在Cisco vManage 20.5.1中，从vManage到外部系统（PnP Connect、软件下载、云入口匝道等）的HTTP/HTTPS通信可以通过HTTP/HTTPS代理服务器建立通道。在HTTP/HTTPS Proxy下的vManage > Administration Settings中配置代理服务器。

有关详细信息，请导航至：配置HTTP/HTTPS代理服务器。

问题

配置代理服务器后，vManage会在接受设置之前验证代理服务器是否可访问。如果无法访问服务器，vManage将抛出错误“Failed to update setting Invalid request”。无法验证代理服务器<server-ip-or-name>"。

vManage执行以下步骤以验证代理服务器：

- 解析服务器IP地址（如果服务器配置了FQDN名称）

- 在端口7（回应协议）上设置与代理服务器IP地址的TCP连接。 如果收到来自代理的响应，则此响应可访问

然后，vManage使用具有配置设置中指定的端口号的代理。

注意：  vManage使用VPN 0与代理服务器通信；当前不支持使用VPN 512,vManage会验证代理服务器每24小时可访问一次。

解决方案

要使vManage验证代理服务器设置，必须允许从vManage到端口7（回应协议）上的代理服务器的通信。