目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景

配置

从vManage升级到Cisco cEdge软件

从CLI升级到Cisco cEdge软件Cisco IOS XE

验证

vManage GUI

vManage CLI

故障排除

简介

本文档介绍将Nutella Viptela OS迁移到Cisco IOS® XE的过程。

先决条件

要求

思科建议您了解思科软件定义的广域网(SD-WAN)。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- vManage版本20.6.3

- vBond版本20.6.3

- vSmart版本20.6.3

- ISR1100-4GLTE版本20.4.1.2

用于迁移的软件映像可从软件下载页面获得。

Cisco IOS XE:isr1100be.universalk9.<release>.SPA.bin

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景

本文档的具体要求包括：

- Cisco vManage 20.4.1版或更高版本

- 思科集成多业务路由器(ISR)1100和ISR1100X版本20.4.1或更高版本

所列平台支持Viptela OS和Cisco IOS XE之间的迁移：

- 思科ISR1100X-6G

- 思科ISR1100X-4G

- 思科ISR1100-6G

- 思科ISR1100-4G

- Cisco ISR1100-4GLTE（Cisco ISR1100-4GLTENA和Cisco ISR1100-4GLTEGB）

配置

从vManage升级到Cisco cEdge软件

1.在Cisco vManage GUI中，选择Maintenance > Software Repository > Add New Software > vManage，如图所示。

2.在弹出窗口中，单击Browse，然后单击Upload。

3.上传开始后，不要刷新Web浏览器，如此图所示。

4.在“软件存储库”部分中，验证是否已上传映像（如图所示）。

5.导航到“维护” > Software Upgrade > WAN Edge部分。选中Hostname复选框以选择设备，然后单击Upgrade。

6.单击vManage单选按钮。

7.在Version下拉列表中，选择Cisco IOS XE映像。

8.选中激活并重新引导复选框和确认复选框。

9.单击Upgrade。

10.设备开始升级过程并需要几分钟。您可以在“任务”视图中验证成功完成。

11.导航到配置 > 设备，然后单击WAN边缘列表选项卡。

12.在显示屏的右侧，单击(...)更多操作，然后选择“迁移设备”。

13.在“迁移设备”对话框中，单击是以确认迁移。

注意：升级后，设备只有基本配置来建立与SD-WAN重叠的控制连接。您可以使用vManage添加其他配置。

从CLI升级到Cisco cEdge软件Cisco IOS XE

本节适用于Cisco ISR1100和ISR1100X版本20.4.1或更高版本。

1.在vEdge路由器上传输映像isr1100be.universalk9.<release>.SPA.bin。

Router# request software install http/ftp/directory  path (http://,ftp://,scp://,/)> reboot

2.重新启动后，检验控制连接是否已建立。

3.确保升级已确认。

Router#request platform software sdwan software upgrade-confirm

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

vManage GUI

导航到管理>维护>软件升级。在当前版本列中验证版本。设备显示Cisco IOS XE OS。

vManage CLI

输入命令 show romvar 验证迁移在MIGRATION_STATUS上是否成功。

Router#show romvar

ROMMON variables:

PS1 = rommon ! >

CRYPTO_BI_THPUT = 10000

RET_2_RTS =

BOOT = bootflash:packages.conf,1;

DEVICE_MANAGED_MODE = controller

RANDOM_NUM = 342435660

BSI = 0

RET_2_RCALTS =

MIGRATION_STATUS = SUCCESS<<<<<<<<<<<

BIS_MODE = 2

故障排除

本部分提供的信息可用于对配置进行故障排除。

验证Cisco IOS XE中的日志：

bootflash:migrationlogs

验证vEdge中的日志：

etc/Viptela/vedgemigration.cfg