目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

基于RADIUS的vEdge和控制器用户身份验证和授权

基于TACACS的vEdge和控制器用户身份验证和授权

相关信息

简介

本文档介绍如何使用身份服务引擎(ISE)为vEdge和控制器配置基于Radius和TACACS的用户身份验证和授权。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

为了进行演示，使用了ISE 2.6版。运行19.2.1的vEdge云和控制器

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

Viptela软件提供三个固定用户组名称：basic、netadmin和operator。您必须将用户分配到至少一个组。默认TACACS/Radius用户会自动放置在基本组中。

基于RADIUS的vEdge和控制器用户身份验证和授权

步骤1.为ISE创建Viptela半径字典。为此，请创建包含以下内容的文本文件：

# -*- text -*-

#

#  dictionary.viptela

#

#

# Version:      $Id$

#

VENDOR          Viptela                         41916

BEGIN-VENDOR    Viptela

ATTRIBUTE       Viptela-Group-Name              1    string

步骤2.将词典上传到ISE。为此，请导航至策略>策略元素>字典。从词典列表，现在导航到Radius > Radius Vendors，然后单击Import，如图所示。

现在上传您在第1步创建的文件。

步骤3.创建授权配置文件。在此步骤中，Radius授权配置文件将网络管理员权限级别分配给经过身份验证的用户。为此，请导航至策略>Policy元素>授权配置文件并指定两个高级属性，如图所示。

步骤4.根据实际设置，策略集的外观可能会有所不同。为了在本文中演示，将创建名为“终端访问”的策略条目，如图所示。

单击>，屏幕将显示如图所示。

此策略基于用户组lab_admin进行匹配，并分配在步骤3中创建的授权配置文件。

步骤5.定义NAS（vEdge路由器或控制器），如图所示。

步骤6.配置vEdge/Controller。

system

aaa

auth-order       radius local

radius

server 10.48.87.210

vpn 512

key cisco

exit

!

!

步骤7.验证。登录vEdge并确保为远程用户分配netadmin组。

vEdgeCloud1# show users

AUTH

SESSION  USER      CONTEXT  FROM          PROTO  GROUP      LOGIN TIME

---------------------------------------------------------------------------------------

33472    ekhabaro  cli      10.149.4.155  ssh    netadmin   2020-03-09T18:39:40+00:00

基于TACACS的vEdge和控制器用户身份验证和授权

步骤1.创建TACACS配置文件。在此步骤中，将创建的TACACS配置文件分配给经过身份验证的用户，例如netadmin权限级别。

- 从“自定义属性”部分选择“必需”，将属性添加为：

类型

名称

价值

必需

Viptela-Group-Name

netadmin

步骤2.为SD-WAN创建设备组。

步骤3.配置设备并将其分配给SD-WAN设备组：

步骤4.定义设备管理策略。

根据实际设置，策略集可能会有所不同。为了在本文档中进行演示，创建了策略。

单击>，屏幕将显示如下图所示。此策略根据名为SD-WAN的设备类型进行匹配，并分配在步骤1中创建的Shell配置文件。

步骤5.配置vEdge:

system

aaa

auth-order tacacs local

!

tacacs

server 10.48.87.210

vpn 512

key cisco

exit

!

!

步骤6.验证。登录vEdge并确保为远程用户分配netadmin组：

vEdgeCloud1# show users

AUTH

SESSION  USER      CONTEXT  FROM          PROTO  GROUP      LOGIN TIME

---------------------------------------------------------------------------------------

33472    ekhabaro  cli      10.149.4.155  ssh    netadmin   2020-03-09T18:39:40+00:00

步骤5.配置vEdge:

步骤5.配置vEdge:

步骤5.配置vEdge:

相关信息

- Cisco ISE设备管理规范部署指南：https://community.cisco.com/t5/security-documents/cisco-ise-device-administration-prescriptive-deployment-guide/ta-p/3738365#toc-hId-298630973

- 配置用户访问和身份验证：https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.4/02System_and_Interfaces/03Configuring_User_Access_and_Authentication