目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

网络图

配置

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何在vSmart数据策略的帮助下首选特定接口进行直接互联网接入(DIA)。

先决条件

要求

思科建议您了解SD-WAN策略框架。

使用的组件

本文档中的信息基于vEdge路由器和vSmart控制器。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

网络图

配置

vEdge路由器有两个上行链路接口，具有基本底层和重叠配置。主要目标是，将所有流量首选ge0/1接口，从本地子网192.0.2.0/24发往地址为203.0.113.137的Internet主机。

vEdge路由器配置：

interface ge0/1

ip address 192.168.109.104/24

nat

!

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color biz-internet

!

interface ge0/2

ip address 192.168.110.104/24

nat

!

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color public-internet

!

!

ip route 0.0.0.0/0 192.168.109.10

ip route 0.0.0.0/0 192.168.110.10

!

vpn 40

ip route 0.0.0.0/0 vpn 0

vSmart控制器配置：

policy

lists

data-prefix-list SOURCE_PREFIX

ip-prefix 192.0.2.0/24

!

data-prefix-list DESTINATION_PREFIX

ip-prefix 203.0.113.137/32

!

site-list branch40

site-id 40

!

!

policy

data-policy FORCE_GE0_1

vpn-list VPN_40

sequence 100

match

source-data-prefix-list SOURCE_PREFIX

destination-data-prefix-list DESTINATION_PREFIX

!

action accept

nat use-vpn 0

set

local-tloc color biz-internet encap ipsec

!

!

!

default-action accept

!

!

apply-policy

site-list branch40

data-policy FORCE_GE0_1 from-service

!

!

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

应用策略之前：

show policy service-path vpn 40 interface ge0/7 source-ip 192.0.2.222 dest-ip 203.0.113.137 protocol 6

Next Hop: Remote

Remote IP: 192.168.110.10, Interface ge0/2 Index: 6

然后激活vSmart上的策略，并确保将vSmart中的策略应用到vEdge:

vedge1# show policy from-vsmart

from-vsmart data-policy FORCE_GE0_1

direction from-service

vpn-list VPN_40

sequence 100

match

source-data-prefix-list      SOURCE_PREFIX

destination-data-prefix-list DESTINATION_PREFIX

action accept

nat use-vpn 0

no nat fallback

set

local-tloc color biz-internet

local-tloc encap ipsec

default-action accept

from-vsmart lists vpn-list VPN_40

vpn 40

from-vsmart lists data-prefix-list DESTINATION_PREFIX

ip-prefix 203.0.113.137/32

from-vsmart lists data-prefix-list SOURCE_PREFIX

ip-prefix 192.0.2.0/24

应用策略后：

show policy service-path vpn 40 interface ge0/7 source-ip 192.0.2.222 dest-ip 203.0.113.137 protocol 6

Next Hop: Remote

Remote IP: 192.168.109.10, Interface ge0/1 Index: 5

此外，您可以在NAT转换表中看到连接：

vedge1# show ip nat filter nat-vpn 0 nat-ifname ge0/1 vpn 40 protocol tcp 192.0.2.222 203.0.113.137

ip nat filter nat-vpn 0 nat-ifname ge0/1 vpn 1 protocol tcp 192.0.2.222 203.0.113.137 61213 443

public-source-address 192.168.109.104

public-dest-address 203.0.113.137

public-source-port 61213

public-dest-port 443

filter-state established

idle-timeout 0:00:54:11

outbound-packets 12593

outbound-octets 1186104

inbound-packets 16601

inbound-octets 4576423

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。