目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

网络图

配置

验证

故障排除

摘要

相关信息

简介

本文档介绍允许用户在不同传输位置(TLOC)颜色之间实现连接的配置。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 对Viptela软件定义广域网解决方案的基本理解

- vSmart路由策略

- 重叠管理协议(OMP)

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

当用户有不同连接的站点无法在它们之间建立隧道时(例如多协议标签交换(MPLS)颜色(MPLS L3虚拟专用网(VPN)连接)和互联网/长期演进(LTE)(来自互联网服务提供商(ISP)或3G/LTE连接的通用互联网连接)，此配置会非常有用。 如果在一个办公室中，您只有MPLS连接，而在另一个办公室中仅有互联网连接，但如果有某个站点同时连接了两种颜色，则两个远程办公室将无法在它们之间形成隧道，因此，通过从此双连接站点通告的默认或汇总路由，可以轻松实现。

配置

所有站点都使用单个VPN 40。下表汇总了所有3个vEdge上的系统设置：

主机名

站点ID

system-ip

vedge1

40

192.168.30.4

vedge2

50

192.168.30.5

vedge3

60

192.168.30.6

网络图

配置

以下是在vSmart上应用的配置，以允许站点之间的连接：

policy

lists

site-list sites_ve1_40_ve3_60

site-id 40

site-id 60

!

control-policy ROUTE_LEAK

sequence 10

match route

site-list sites_ve1_40_ve3_60

!

action accept

set

service vpn 40

!

!

!

default-action accept

!

apply-policy

site-list sites_ve1_40_ve3_60

control-policy ROUTE_LEAK out

!

!

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

应用控制策略之前：

vedge1# show ip routes vpn 40

PROTOCOL  NEXTHOP     NEXTHOP          NEXTHOP

VPN    PREFIX              PROTOCOL         SUB TYPE  IF NAME     ADDR             VPN      TLOC IP          COLOR            ENCAP  STATUS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40     192.168.40.0/24     connected        -         ge0/1       -                -        -                -                -      F,S

40     192.168.50.0/24     omp              -         -           -                -        192.168.30.5     mpls             ipsec  F,S

vedge2# show ip routes vpn 40

PROTOCOL  NEXTHOP     NEXTHOP          NEXTHOP

VPN    PREFIX              PROTOCOL         SUB TYPE  IF NAME     ADDR             VPN      TLOC IP          COLOR            ENCAP  STATUS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40     192.168.40.0/24     omp              -         -           -                -        192.168.30.4     mpls             ipsec  F,S

40     192.168.50.0/24     connected        -         ge0/2       -                -        -                -                -      F,S

40     192.168.60.0/24     omp              -         -           -                -        192.168.30.6     lte              ipsec  F,S

vedge3# show ip routes vpn 40

PROTOCOL  NEXTHOP     NEXTHOP          NEXTHOP

VPN    PREFIX              PROTOCOL         SUB TYPE  IF NAME     ADDR             VPN      TLOC IP          COLOR            ENCAP  STATUS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40     192.168.50.0/24     omp              -         -           -                -        192.168.30.5     lte              ipsec  F,S

40     192.168.60.0/24     connected        -         ge0/1       -                -        -                -                -      F,S

在vSmart上的apply-policy部分应用策略后：

vedge1# show ip routes vpn 40

PROTOCOL  NEXTHOP     NEXTHOP          NEXTHOP

VPN    PREFIX              PROTOCOL         SUB TYPE  IF NAME     ADDR             VPN      TLOC IP          COLOR            ENCAP  STATUS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40     192.168.40.0/24     connected        -         ge0/1       -                -        -                -                -      F,S

40     192.168.50.0/24     omp              -         -           -                -        192.168.30.5     mpls             ipsec  F,S

40     192.168.60.0/24     omp              -         -           -                -        192.168.30.5     mpls             ipsec  F,S

vedge2# show ip routes vpn 40

PROTOCOL  NEXTHOP     NEXTHOP          NEXTHOP

VPN    PREFIX              PROTOCOL         SUB TYPE  IF NAME     ADDR             VPN      TLOC IP          COLOR            ENCAP  STATUS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40     192.168.40.0/24     omp              -         -           -                -        192.168.30.4     mpls             ipsec  F,S

40     192.168.50.0/24     connected        -         ge0/2       -                -        -                -                -      F,S

40     192.168.60.0/24     omp              -         -           -                -        192.168.30.6     lte              ipsec  F,S

vedge3# show ip routes vpn 40

PROTOCOL  NEXTHOP     NEXTHOP          NEXTHOP

VPN    PREFIX              PROTOCOL         SUB TYPE  IF NAME     ADDR             VPN      TLOC IP          COLOR            ENCAP  STATUS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40     192.168.40.0/24     omp              -         -           -                -        192.168.30.5     lte              ipsec  F,S

40     192.168.50.0/24     omp              -         -           -                -        192.168.30.5     lte              ipsec  F,S

40     192.168.60.0/24     connected        -         ge0/1       -                -        -                -                -      F,S

故障排除

本部分提供了可用于对配置进行故障排除的信息。

检查OMP路由是否显示在OMP表中，其状态为C、I、R:

vedge3# show omp routes

Code:

C   -> chosen

I   -> installed

Red -> redistributed

Rej -> rejected

L   -> looped

R   -> resolved

S   -> stale

Ext -> extranet

Inv -> invalid

Stg -> staged

U   -> TLOC unresolved

PATH                      ATTRIBUTE

VPN    PREFIX              FROM PEER        ID     LABEL    STATUS    TYPE       TLOC IP          COLOR            ENCAP  PREFERENCE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40     192.168.40.0/24     192.168.30.3     262    1002     Inv,U     installed  192.168.30.4     mpls             ipsec  -

192.168.30.3     263    1002     Inv,U     installed  192.168.30.5     mpls             ipsec  -

192.168.30.3     264    1002     C,I,R     installed  192.168.30.5     lte              ipsec  -

192.168.30.3     265    1002     L,R,Inv   installed  192.168.30.6     lte              ipsec  -

40     192.168.50.0/24     192.168.30.3     260    1002     Inv,U     installed  192.168.30.5     mpls             ipsec  -

192.168.30.3     261    1002     C,I,R     installed  192.168.30.5     lte              ipsec  -

40     192.168.60.0/24     0.0.0.0          38     1002     C,Red,R   installed  192.168.30.6     lte              ipsec  -

重述vEdge3仅具有LTE颜色连接。

如果未显示路由，请检查vSmart是否通告路由：

vsmart1# show omp peers 192.168.30.6

R -> routes received

I -> routes installed

S -> routes sent

DOMAIN    OVERLAY   SITE

PEER             TYPE    ID        ID        ID        STATE    UPTIME           R/I/S

------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.30.6     vedge   1         1         60        up       12:15:27:59      1/0/3

检查vSmart上的OMP路由属性：

vsmart1# show omp routes 192.168.40.0/24 detail | nomore

---------------------------------------------------

omp route entries for vpn 40 route 192.168.40.0/24

---------------------------------------------------

RECEIVED FROM:

peer            192.168.30.4

path-id         34

label           1002

status          C,R

loss-reason     not set

lost-to-peer    not set

lost-to-path-id not set

Attributes:

originator       192.168.30.4

type             installed

tloc             192.168.30.4, mpls, ipsec

ultimate-tloc    not set

domain-id        not set

overlay-id        1

site-id          40

preference       not set

tag              not set

origin-proto     connected

origin-metric    0

as-path          not set

unknown-attr-len not set

ADVERTISED TO:

peer    192.168.30.5

Attributes:

originator       192.168.30.4

label            1002

path-id          526

tloc             192.168.30.4, mpls, ipsec

ultimate-tloc    not set

domain-id        not set

site-id          40

overlay-id        1

preference       not set

tag              not set

origin-proto     connected

origin-metric    0

as-path          not set

unknown-attr-len not set

ADVERTISED TO:

peer    192.168.30.6

Attributes:

originator       192.168.30.4

label            1002

path-id          269

tloc             192.168.30.6, lte, ipsec

ultimate-tloc    not set

domain-id        not set

site-id          40

overlay-id        1

preference       not set

tag              not set

origin-proto     connected

origin-metric    0

as-path          not set

unknown-attr-len not set

Attributes:

originator       192.168.30.4

label            1002

path-id          268

tloc             192.168.30.5, lte, ipsec

ultimate-tloc    not set

domain-id        not set

site-id          40

overlay-id        1

preference       not set

tag              not set

origin-proto     connected

origin-metric    0

as-path          not set

unknown-attr-len not set

Attributes:

originator       192.168.30.4

label            1002

path-id          267

tloc             192.168.30.5, mpls, ipsec

ultimate-tloc    not set

domain-id        not set

site-id          40

overlay-id        1

preference       not set

tag              not set

origin-proto     connected

origin-metric    0

as-path          not set

unknown-attr-len not set

Attributes:

originator       192.168.30.4

label            1002

path-id          266

tloc             192.168.30.4, mpls, ipsec

ultimate-tloc    not set

domain-id        not set

site-id          40

overlay-id        1

preference       not set

tag              not set

origin-proto     connected

origin-metric    0

as-path          not set

unknown-attr-len not set

摘要

此类类似路由泄漏行为的配置非常简单，当由于某种原因无法通告聚合路由时（尽管在本例中，您可以执行此操作以在不使用控制策略的情况下解决任务）可以使用：

vedge2# show running-config vpn 40

vpn 40

ip route 192.168.0.0/16 null0

omp

advertise static

!

!

此外，当您无法使用默认路由从中心/中心站点（在本例中为vEdge2）通告它时，此配置也很有帮助：

vpn 40

!

ip route 0.0.0.0/0 vpn 0

由于不会通告VPN 0中具有下一跳的默认路由，因此这是预期行为：

PROTOCOL  NEXTHOP     NEXTHOP          NEXTHOP

VPN    PREFIX              PROTOCOL         SUB TYPE  IF NAME     ADDR             VPN      TLOC IP          COLOR            ENCAP  STATUS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40     0.0.0.0/0           nat              -         ge0/0       -                0        -                -                -      F,S

在此，您可以使用总结路由或使用控制策略来通告特定路由，如本文档中所述。

相关信息

- 思科SD-WAN设计指南

- 技术支持和文档 - Cisco Systems