目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

验证步骤 — XR路由器

配置检查

Linux网络

物理和子接口配置

PON控制器配置

验证

JSON文件

连接检查

容器状态

日期和时间

跟踪消息

验证步骤 — Linux VM

验证

status.sh脚本

Netplan

IP 连通性

MongoDB配置文件

系统级日志位置

参考文档

简介

本文档介绍在虚拟机(VM)和XR路由器上验证思科路由PON（无源光网络）解决方案。

先决条件

要求

思科建议了解这些主题。

- Cisco IOS® XR软件

- Linux

- 虚拟机环境

使用的组件

本文档中的信息基于列出的软件和硬件版本：

- NCS-540-28Z4C-SYS-A XR路由器

- 思科IOS® XR软件24.1.2

- 路由PON版本24.1.2

- Ubuntu版本20.04.06 LTS

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

验证步骤 — XR路由器

配置检查

Linux网络

确保用于连接的VRF（虚拟路由和转发）反映在linux网络配置中。在本示例中，已配置VRF Mgmt-intf。此外，请确保为正确的上行链路接口设置source-hint default-route。所列示例中的连接使用接口MgmtEth0/RP0/CPU0/0。

配置示例：

linux networking

vrf Mgmt-intf

address-family ipv4

default-route software-forwarding

source-hint default-route interface MgmtEth0/RP0/CPU0/0

物理和子接口配置

确保OLT（光纤线路终端）可插拔接口插入正确且未关闭配置。此外，确认子接口标记为dot1q并应用到关联的物理接口。

配置示例：

interface TenGigE0/0/0/0

description PON OLT

!

interface TenGigE0/0/0/0.4090

encapsulation dot1q 4090

命令验证：

RP/0/RP0/CPU0:F340.16.19.N540-1#show ip interface brief

Tue Jul 16 15:08:28.786 UTC

Interface            IP-Address  Status Protocol Vrf-Name

TenGigE0/0/0/0       unassigned  Up     Up       default

TenGigE0/0/0/0.4090  unassigned  Up     Up       default

RP/0/RP0/CPU0:F340.16.19.N540-1#show interface TenGigE0/0/0/0.4090

Wed Jul 17 13:17:07.754 UTC

TenGigE0/0/0/0.4090 is up, line protocol is up

Interface state transitions: 5

Hardware is VLAN sub-interface(s), address is c47e.e0b3.9b04

Internet address is Unknown

MTU 1518 bytes, BW 10000000 Kbit (Max: 10000000 Kbit)

reliability 255/255, txload 0/255, rxload 0/255

Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, VLAN Id 4090, loopback not set

确保在全局配置中启用LLDP。

RP/0/RP0/CPU0:F340.16.19.N540-1#show run | include lldp

Thu Jul 18 20:16:12.073 UTC

lldp

PON控制器配置

确保xr-pon-ctrl RPM已安装且处于活动状态。如果不是，请确认硬盘上存在NCS540l-iosxr-optional-RPMs-24.2.11.tar（在Linux shell中，路径为/misc/disk1/），并且正确引用包含匹配的RPM软件的本地回退。

注意：有关系统范围RPM的安装和管理信息，请访问以下链接：思科NCS 540系列路由器IOS XR版本24.1.x、24.2.x的系统设置和软件安装指南

示例：

RP/0/RP0/CPU0:F340.16.19.N540-2#show install active summary | include xr-pon

Tue Jul 16 14:59:16.082 UTC

xr-pon-ctlr 24.1.2v1.0.0-1

install

repository local-repo

url file:///harddisk:/optional-RPMs-2412

确保PON控制器配置了正确关联的文件、文件路径和VRF。

示例：

pon-ctlr

cfg-file harddisk:/PonCntlInit.json vrf Mgmt-intf

验证

JSON文件

注意：PonCntlInit.json文件示例包含在虚拟机上安装路由PON Manager软件中。

注意：如果只安装一个PON Manager的VM，MongoDB IP和VM IP是相同的。

注意：所列示例未使用TLS。如果使用TLS，请确保为您的安装正确设置了用户名和密码。

确保在主机中设置MongoDB的IP:部分，用于匹配PON控制器所连接的设备。此外，确认配置的端口与VM中mongod.conf文件的端口匹配。

示例：

{

"CNTL": {

"Auth": false,

"CFG Version": "R4.0.0",

"DHCPv4": true, <- DHCP set to true for CPE devices, Default is false.

"DHCPv6": true, <- DHCP set to true for CPE devices, Default is false.

"PPPoE": false,

"UMT interface": "tibitvirt",

"Maximum CPEs Allowed": 0,

"Maximum CPE Time": 0

},

"DEBUG": {},

"JSON": {

"databaseDir": "/opt/tibit/poncntl/database/",

"defaultDir": "/opt/tibit/poncntl/database/"

},

"Local Copy": {

"CNTL-STATE": false,

"OLT-STATE": false,

"ONU-STATE": false

},

"Logging": {

"Directory": "/var/log/tibit",

"FileCount": 3,

"FileSize": 10240000,

"Tracebacks": false,

"Timestamp": false,

"Facility" : "user"

},

"MongoDB": {

"auth_db": "tibit_users",

"auth_enable": false,

"ca_cert_path": "/etc/cisco/ca.pem",

"compression": false,

"write_concern": "default",

"host": "10.122.140.232", <- MongoDB IP

"name": "tibit_pon_controller",

"password": "", <- Left Empty - Not using TLS

"port": "27017", <- MongoDB TCP Port

"tls_enable": false, <- Set to False to leave TLS disabled

"username": "", <- Left Empty - Not using TLS

"dns_srv": false,

"db_uri": "",

"replica_set_enable": false,

"validate_cfg": true

},

"databaseType": "MongoDB",

"interface": "veth_pon_glb"

}

连接检查

从XR路由器，对MongoDB/VM托管路由PON管理器执行ping操作。如果使用VRF，则从VRF获取源。

示例：

RP/0/RP0/CPU0:F340.16.19.N540-1#ping vrf Mgmt-intf 10.122.140.232

Tue Jul 16 15:09:52.780 UTC

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.122.140.232 timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/3 ms

RP/0/RP0/CPU0:F340.16.19.N540-1#

容器状态

PON控制器在XR路由器的坞站容器上运行。通过登录XR路由器中的linux shell检查容器的状态，然后运行命令docker ps。这将显示当前处于活动状态的容器（如果有）。

示例：

RP/0/RP0/CPU0:F340.16.19.N540-1#run

Tue Jul 16 15:14:26.059 UTC

[node0_RP0_CPU0:~]$docker ps

CONTAINER ID   IMAGE                   COMMAND                CREATED    STATUS PORTS   NAMES

2e700f202ee3   tibit-poncntl.xr:R4.0.0 "/usr/bin/supervisor…" 3 days ago Up     3 days  pon_ctlr

如果Docker容器未运行，请检查JSON文件的内容和文件结构。检查docker容器的日志中是否存在任何活动错误。日志示例显示向控制器注册的ONU。这也会打印有关容器和OLT的任何Docker级别错误。此外，通过运行简单的show logging检查错误消息也可以获得指导。

注意：usage of —follow显示docker中的最新日志内容。

示例：

[node0_RP0_CPU0:~]$docker logs pon_ctlr

2024-07-16 15:05:11.630 PonCntl System Status

{

"e0:9b:27:36:aa:76": {

"OLT State": "Primary",

"ONU Active Count": 1,

"ONUs": {

"CIGG2410503f": "Registered"

日期和时间

确保XR路由器和VM托管路由PON管理器上的时间和日期匹配。如果可能，请使用相同的NTP服务器以实现最佳准确性。

警告：VM和XR路由器之间的NTP不同步直接影响Routed PON Manager中的OLT可见性。

示例：

RP/0/RP0/CPU0:F340.16.19.N540-1#show clock

Tue Jul 16 15:25:03.781 UTC

15:25:03.827 UTC Tue Jul 16 2024

配置示例：

ntp

server vrf Mgmt-intf 172.18.108.14 source MgmtEth0/RP0/CPU0/0

server vrf Mgmt-intf 172.18.108.15 prefer source MgmtEth0/RP0/CPU0/0

跟踪消息

PON进程通过ltrace生成其他日志记录。检查这些日志，查找与此进程相关的任何错误。

示例：

RP/0/RP0/CPU0:F340.16.19.N540-1#show pon-ctlr ltrace all reverse location all

Wed Jul 17 13:25:43.747 UTC

670 wrapping entries (4224 possible, 896 allocated, 0 filtered, 670 total)

Jul 10 19:17:55.066 pon_ctlr/event 0/RP0/CPU0 t6986 pon_ctlr_config_sysdb.c:117:Successfully connected to sysdb

Jul 10 19:17:55.039 pon_ctlr/event 0/RP0/CPU0 t6986 pon_ctlr_main.c:372:Succeessfully registered with install manager

Jul 10 19:17:55.006 pon_ctlr/event 0/RP0/CPU0 t7082 pon_ctlr_utls.c:353:IP LINK: ip link delete veth_pon_xrns

验证步骤 — Linux VM

验证

status.sh脚本

在Routed PON Manager安装目录中，有一个shell脚本(status.sh)显示每个关联进程的当前状态。以提升的权限运行此脚本，以验证列出的每项服务是否都已启动并正在运行。如果其中一个服务没有运行，首先检查执行安装时运行的安装脚本，并确保根据安装指南设置正确的参数。

注意：Cisco Routed PON Manager Installation Guide（Cisco Routed PON Manager安装指南）位于以下链接：思科路由PON管理器安装指南

mongod.service

apache2.service

netconf.service

netopeer2-server.service

示例：

rpon@rpon-mgr:~/PON_MANAGER_SIGNED_CCO/R4.0.0-Cisco-UB2004-sign/R4.0.0-Cisco-UB2004$ sudo ./status.sh

[sudo] password for rpon:

MCMS Component Versions:

PON Manager: R4.0.0

PON NETCONF: R4.0.0

PON Controller: Not Installed

● mongod.service - MongoDB Database Server

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mongod.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running) since Thu 2024-06-27 08:46:25 EDT; 2 weeks 5 days ago

Main PID: 52484 (mongod)

Memory: 1.5G

CGroup: /system.slice/mongod.service

└─52484 /usr/bin/mongod --config /etc/mongod.conf

● apache2.service - The Apache HTTP Server

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running) since Fri 2024-07-12 06:33:30 EDT; 4 days ago

Process: 103015 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=0/SUCCESS)

Main PID: 96525 (apache2)

Tasks: 123 (limit: 9403)

Memory: 27.0M

CGroup: /system.slice/apache2.service

├─ 96525 /usr/sbin/apache2 -k start

├─103029 /usr/sbin/apache2 -k start

├─103030 /usr/sbin/apache2 -k start

└─103031 /usr/sbin/apache2 -k start

● tibit-netconf.service - Tibit Communications, Inc. NetCONF Server

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/tibit-netconf.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running) since Thu 2024-06-27 08:47:44 EDT; 2 weeks 5 days ago

Main PID: 60768 (tibit-netconf)

Tasks: 17 (limit: 9403)

Memory: 60.7M

CGroup: /system.slice/tibit-netconf.service

├─60768 /opt/tibit/netconf/bin/tibit-netconf

└─60786 /opt/tibit/netconf/bin/tibit-netconf

● tibit-netopeer2-server.service - Tibit Communications, Inc. Netopeer2 Server

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/tibit-netopeer2-server.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running) since Thu 2024-06-27 08:47:44 EDT; 2 weeks 5 days ago

Main PID: 60772 (netopeer2-serve)

Tasks: 7 (limit: 9403)

Memory: 6.0M

CGroup: /system.slice/tibit-netopeer2-server.service

└─60772 /opt/tibit/netconf/bin/netopeer2-server -v 1 -t 55

Netplan

验证Netplan并确保IP信息有效、VM网络接口名称正确、创建和分配VLAN ID 4090，并且它使用有效的Netplan YAML树结构。

注意：netplan YAML文件位于/etc/netplan/中。

示例：

rpon@rpon-mgr:~/PON_MANAGER_SIGNED_CCO/R4.0.0-Cisco-UB2004-sign/R4.0.0-Cisco-UB2004$ cat /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml

network:

version: 2

Renderer: Network Manager

ethernets:

ens192: <- VM Network Adapter

dhcp4: no <- No DHCP as the IP is set statically

dhcp6: no

addresses: [10.122.140.232/28] <- IP of the VM Network adapter

gateway4: 10.122.140.225 <- GW of the IP Network

nameservers:

addresses: [172.18.108.43,172.18.108.34] <- Network DNS

vlans:

vlan.4090:

id: 4090

link: ens192 <- VM Network adapter

dhcp4: no

dhcp6: no

验证VM的IP配置以及配置的网络适配器是否与netplan YAML文件中列出的相匹配。

注意：sudo netplan —debug apply的使用在应用之前测试netplan时非常有用。

示例：

rpon@rpon-mgr:~$ ifconfig

ens192: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500

inet 10.122.140.232 netmask 255.255.255.240 broadcast 10.122.140.239

inet6 fe80::df4d:8d4d:4836:82aa prefixlen 64 scopeid 0x20<link>

ether 00:50:56:84:3f:8f txqueuelen 1000 (Ethernet)

RX packets 68933231 bytes 21671670389 (21.6 GB)

RX errors 0 dropped 129 overruns 0 frame 0

TX packets 36820200 bytes 71545432788 (71.5 GB)

TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

-- snipped for brevity --

vlan.4090: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500

inet6 fe80::250:56ff:fe84:3f8f prefixlen 64 scopeid 0x20<link>

ether 00:50:56:84:3f:8f txqueuelen 1000 (Ethernet)

RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)

RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0

TX packets 1044 bytes 140547 (140.5 KB)

TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

IP 连通性

通过ping检验与托管PON控制器的XR路由器的IP连接。

示例：

rpon@rpon-mgr:~/PON_MANAGER_SIGNED_CCO/R4.0.0-Cisco-UB2004-sign/R4.0.0-Cisco-UB2004$ ping 10.122.140.226

PING 10.122.140.226 (10.122.140.226) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 10.122.140.226: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.01 ms

64 bytes from 10.122.140.226: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.03 ms

64 bytes from 10.122.140.226: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.13 ms

^C

--- 10.122.140.226 ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms

rtt min/avg/max/mdev = 1.009/1.054/1.128/0.052 ms

验证MongoDB TCP端口27017打开。如果为MongoDB使用非标准端口，请通过netstat -tunl验证该端口是否处于打开/侦听状态。

注意：标准MongoDB TCP端口为27017。

注意：步骤4中列出的配置文件还设置要使用的MongoDB的TCP端口配置。

示例：

rpon@rpon-mgr:~/PON_MANAGER_SIGNED_CCO/R4.0.0-Cisco-UB2004-sign/R4.0.0-Cisco-UB2004$ netstat -tunl

Active Internet connections (only servers)

Proto Recv-Q Send-Q  Local Address        Foreign Address State

tcp   0      0       127.0.0.53:53        0.0.0.0:*       LISTEN

tcp   0      0       127.0.0.1:27017      0.0.0.0:*       LISTEN

tcp   0      0       10.122.140.232:27017 0.0.0.0:*       LISTEN

MongoDB配置文件

验证mongod.conf文件是否正确，以及是否在bindIP:下列出了正确的IP。

注意：MongoDB配置文件位于/etc/mongod.conf

示例：

rpon@rpon-mgr:~/PON_MANAGER_SIGNED_CCO/R4.0.0-Cisco-UB2004-sign/R4.0.0-Cisco-UB2004$ cat /etc/mongod.conf

# mongod.conf

storage:

dbPath: /var/lib/mongodb

journal:

enabled: true

systemLog:

destination: file

logAppend: true

path: /var/log/mongodb/mongod.log

logRotate: reopen

# network interfaces

net:

port: 27017

bindIp: 127.0.0.1,10.122.140.232

processManagement:

pidFilePath: /var/run/mongodb/mongod.pid

timeZoneInfo: /usr/share/zoneinfo

replication:

replSetName: "rs0"

-- snipped for brevity --

系统级日志位置

每个服务的系统级日志在linux内管理。这些日志存储在/var/log目录中，尤其是位于这些树下。

MongoDB日志/var/log/mongod/mongod.log

Apache日志：/var/log/apache2/<filename>.log

虚拟机系统日志：/var/log/syslog

参考文档

- 思科支持和下载页面

- 思科路由PON解决方案页面

- 思科路由PON安装指南

- 思科路由PON部署指南

- 思科路由PON、思科IOS XR版本24.1.1和24.1.2的版本说明