目录

高度传感器的零星次要警报

ICSeverity

影响

描述

SyslogMessage

产品系列

Regex

建议

命令

高度传感器的零星次要警报

ICSeverity

5 — 通知

影响

自我恢复，不影响服务。

描述

设备可能会间歇性地报告轻微的“ALTITUDE Sensor: Invalid sensor read error”（传感器读取错误无效）。这并非由于硬件故障，并且在您的问题匹配时不需要更换：系统日志和显示警报中出现轻微的envmon警报；而在路由器上，在这些轻微错误期间，报警琥珀色LED会闪烁。传感器测量用于计算高度值的气压，如果读取的高度低于–60米，则高度值的软件阈值会发出警报。高度传感器的容差为+/- 200米，满足风扇算法的系统要求，但意味着在–60至140米附近的低高度路由器安装中可能发生高度警报，传感器由于宽度的容差可以在–60米以下读取。NCS540产品系列中受影响的PID列表可以在Cisco Bug ID CSCwe74645的发行版本注释中查看。

SyslogMessage

PKT_INFRA-FM-4-FAULT_MINOR

MessageSample

2022 Dec 16 17:51:17.866 <<ipaddress>> %PKT_INFRA-FM-4-FAULT_MINOR : ALARM_MINOR :Invalid sensor read error :DECLARE :0/RP0/CPU0:

MB-ALTITUDE Sensor has raised an alarm for Invalid Sensor read error THIS IS A SAMPLE MESSAGE

产品系列

思科网络融合系统540系列路由器

Regex

不适用

建议

要验证此问题，首先查看的输出  show environment altitude .警报设置后，高度值为 — 32768。您可以看到问题在设置（声明）和清除之间跳转。在这种情况下，可以忽略此错误。

命令

#show platform

#show install active summary

#show logging 500

#show alarms brief

#show environment altitude

#show environment