目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

项目设置

步骤1:确保客户的项目有效且有效。

第二步：创建新的VPC和子网。

第三步：虚拟实例部署。

验证部署

远程连接到新实例

使用Bash终端登录到CSR1000v/C8000v

使用PuTTY登录到CSR1000v/C8000v

使用SecureCRT登录到CSR1000v/C8000V

其他VM登录方法

授权其他用户登录GCP中的CSR1000v/C8000v

配置新用户名/密码

使用SSH密钥配置新用户

验证登录CSR1000v/C8000v的已配置用户

故障排除

如果显示“Operation Timed Out”错误消息。

如果需要密码

相关信息

简介

本文档介绍在Google云平台(GCP)上部署和配置Cisco CSR1000v和Catalyst 8000v (C800v)的步骤。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 虚拟化技术/虚拟机(VM)

- 云平台

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 对Google云平台的活动订阅，已创建项目

- GCP控制台

- GCP市场

- Bash终端、Putty或SecureCRT

- 公共和专用安全外壳(SSH)密钥

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

从17.4.1开始，CSR1000v变为C8000v，具有相同的功能，但添加了新功能，如SD-WAN和思科DNA许可。 如需进一步参考，请验证官方产品数据表：

思科云服务路由器1000v产品手册

Cisco Catalyst 8000V Edge软件数据表

因此，本指南适用于CSR1000v和C8000v路由器的安装。

项目设置

注意：在撰写本文档时，新用户有300美元的免费积分，可将GCP作为免费套餐全面探索一年。这由Google定义，不受思科控制。

注意：本文档要求创建公用SSH密钥和专用SSH密钥。有关其他信息，请参阅生成实例SSH密钥以便在Google云平台中部署CSR1000v

步骤1:确保客户的项目有效且有效。

确保您的帐户具有有效且活动的项目，这些项目必须与具有计算引擎权限的组相关联。

对于此示例部署，使用GCP中创建的项目。

注意：要创建新项目，请参阅创建和管理项目。

第二步：创建新的VPC和子网。

创建新的虚拟私有云(VPC)和必须与CSR1000v实例关联的子网。

可以使用默认VPC或以前创建的VPC和子网。

在控制台控制面板中，选择VPC网络> VPC网络（如图所示）。

选择创建VPC网络（如图所示）。

注意：目前，CSR1000v仅部署在GCP上的美国中部地区。

如图所示配置VPC名称。

配置与VPC关联的子网名称，并选择region us-central1。

在us-central1 CIDR 10.128.0.0/20内分配有效的IP地址范围，如图所示。

保留其他设置作为默认值并选择创建按钮：

注意：如果选择“自动”，GCP将分配区域CIDR内的自动有效范围。

创建过程完成后，新VPC将显示在VPC网络部分中，如图所示。

第三步：虚拟实例部署。

在计算引擎部分，选择计算引擎> VM实例，如图所示。

在VM控制面板中，选择创建实例选项卡如图所示。

请使用图中所示的GCP marketplace显示思科产品。

在搜索栏中，键入Cisco CSR 或Catalyst C8000v，选择符合您的要求的型号和版本，然后选择Launch。

对于此示例部署，选择了第一个选项，如图所示。

注意：BYOL代表“自带许可证”。

注：目前，GCP不支持即用即付(PAYG)模式。

GCP要求输入必须与VM关联的配置值，如图所示：

在GCP中部署CSR1000v/C8000v需要用户名和SSH公钥，如图所示。如果尚未创建SSH密钥，请参阅生成实例SSH密钥以便在Google云平台中部署CSR1000v。

选择之前创建的VPC和子网，并在外部IP中选择短暂，以使公共IP与实例相关联，如图所示。

配置完该配置后。选择启动按钮。

注意：通过SSH连接到CSR实例需要端口22。HTTP端口是可选的。

部署完成后，选择计算引擎> VM实例以验证新CSR1000v是否已成功部署（如图所示）。

验证部署

远程连接到新实例

在GCP中登录CSR1000v/C8000V的最常用方法是Bash终端中的命令行、Putty和SecureCRT。在本节中，介绍使用上述方法连接所需的配置。

使用Bash终端登录到CSR1000v/C8000v

远程连接到新CSR所需的语法是：

ssh -i private-key-path username@publicIPaddress

示例：

$ ssh -i CSR-sshkey <snip>@X.X.X.X

The authenticity of host 'X.X.X.X (X.X.X.X)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:c3JsVDEt68CeUFGhp9lrYz7tU07htbsPhAwanh3feC4.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes

Warning: Permanently added 'X.X.X.X' (RSA) to the list of known hosts.

如果连接成功，将显示CSR1000v提示

$ ssh -i CSR-sshkey <snip>@X.X.X.X

csr-cisco# show version

Cisco IOS XE Software, Version 16.09.01

Cisco IOS Software [Fuji], Virtual XE Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version 16.9.1, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 17-Jul-18 16:57 by mcpre

使用PuTTY登录到CSR1000v/C8000v

要连接Putty，请使用PuTTYgen应用将私钥从PEM转换为PPK格式。

有关其他信息，请参阅使用PuTTYgen将Pem转换为Ppk文件。

以正确的格式生成私钥后，您必须在Putty中指定路径。

在SSH连接菜单的auth选项中选择Private key file for authentication部分。

浏览到存储密钥的文件夹，并选择创建的密钥。在本示例中，图像显示Putty菜单的图形视图和所需的状态：

选择正确的密钥后，返回主菜单，使用CSR1000v实例的外部IP地址通过SSH进行连接，如图所示。

注意：请求在生成的SSH密钥中定义的用户名/密码登录。

log in as: cisco

Authenticating with public key "imported-openssh-key"

Passphrase for key "imported-openssh-key":

csr-cisco#

使用SecureCRT登录到CSR1000v/C8000V

SecureCRT需要PEM格式的私钥，这是私钥的默认格式。

在SecureCRT中，指定指向菜单中的私钥的路径：

File > Quick Connect > Authentication > Uncheck Password > PublicKey > Properties。

下图显示了预期的窗口：

选择Use session public key string > Select Use identity or certificate file > Select ...按钮>导航到目录并选择所需的密钥>选择OK（如图所示）。

最后，通过SSH连接到实例地址的外部IP，如图所示。

注意：请求在生成的SSH密钥中定义的用户名/密码登录。

csr-cisco# show logging

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 3 messages rate-limited, 0 flushes, 0 overruns, xml disabled, filtering disabled)

No Active Message Discriminator.

<snip>

*Jan 7 23:16:13.315: %SEC_log in-5-log in_SUCCESS: log in Success [user: cisco] [Source: X.X.X.X] [localport: 22] at 23:16:13 UTC Thu Jan 7 2021

csr-cisco#

其他VM登录方法

注意：请参阅使用高级方法连接到Linux VM文档。

授权其他用户登录GCP中的CSR1000v/C8000v

成功登录到CSR1000v实例后，可以使用以下方法配置其他用户：

配置新用户名/密码

使用以下命令配置新用户和口令：

enable

configure terminal

username <username> privilege <privilege level> secret <password>

end

示例：

csr-cisco# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

csr-cisco(config)#

csr-cisco(config)# username cisco privilege 15 secret cisco

csr-cisco(config)# end

csr-cisco#

新用户现在能够登录到CSR1000v/C8000v实例。

使用SSH密钥配置新用户

要访问CSR1000v实例，请配置公钥。实例元数据中的SSH密钥不提供对CSR1000v的访问。

使用以下命令使用SSH密钥配置新用户：

configure terminal

ip ssh pubkey-chain

username <username>

key-string

<public ssh key>

exit

end

注意：Cisco CLI的最大行长度为254个字符，因此密钥字符串无法满足此限制，因此可以方便地将密钥字符串换行以适合终端行。有关如何克服此限制的详细信息，请参阅生成实例SSH密钥以在Google云平台中部署CSR1000v

$ fold -b -w 72 /mnt/c/Users/ricneri/.ssh/key2.pub

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDldzZ/iJi3VeHs4qDoxOP67jebaGwC6vkC

n29bwSQ4CPJGVRLcVSNPcPPqVydiXVEOG8e9gFszkpk6c2meO+TRsSLiwHigv28lyw5xhn1U

ck/AYpy9E6TyEEu9w6Fz0xTG2Qhe1n9b5Les6K9PFP/mR6WUMbfmaFredV/sADnODPO+OfTK

/OZPg34DNfcFhglja5GzudRb3S4nBBhDzuVrVC9RbA4PHVMXrLbIfqlks3PCVGOtW1HxxTU4

FCkmEAg4NEqMVLSm26nLvrNK6z7lRMcIKZZcST+SL6lQv33gkUKIoGB9qx/+DlRvurVXfCdq

3Cmxm2swHmb6MlrEtqIv cisco

$

csr-cisco# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

csr-cisco(config)#

csr-cisco(config)# ip ssh pubkey-chain

csr-cisco(conf-ssh-pubkey)# username cisco

csr-cisco(conf-ssh-pubkey-user)# key-string

csr-cisco(conf-ssh-pubkey-data)#ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDldzZ/iJi3VeHs4qDoxOP67jebaGwC

csr-cisco(conf-ssh-pubkey-data)#6vkCn29bwSQ4CPJGVRLcVSNPcPPqVydiXVEOG8e9gFszkpk6c2meO+TRsSLiwHigv28l

csr-cisco(conf-ssh-pubkey-data)#yw5xhn1Uck/AYpy9E6TyEEu9w6Fz0xTG2Qhe1n9b5Les6K9PFP/mR6WUMbfmaFredV/s

csr-cisco(conf-ssh-pubkey-data)#ADnODPO+OfTK/OZPg34DNfcFhglja5GzudRb3S4nBBhDzuVrVC9RbA4PHVMXrLbIfqlk

csr-cisco(conf-ssh-pubkey-data)#s3PCVGOtW1HxxTU4FCkmEAg4NEqMVLSm26nLvrNK6z7lRMcIKZZcST+SL6lQv33gkUKI

csr-cisco(conf-ssh-pubkey-data)#oGB9qx/+DlRvurVXfCdq3Cmxm2swHmb6MlrEtqIv cisco

csr-cisco(conf-ssh-pubkey-data)# exit

csr-cisco(conf-ssh-pubkey-user)# end

csr-cisco#

验证登录CSR1000v/C8000v的已配置用户

为了确认配置已正确设置，请使用创建的凭据或具有其他凭据的公钥的私钥对登录。

从路由器端使用终端IP地址查看成功登录日志。

csr-cisco# show clock

*00:21:56.975 UTC Fri Jan 8 2021

csr-cisco#

csr-cisco# show logging

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 3 messages rate-limited, 0 flushes, 0 overruns, xml disabled, filtering disabled)

<snip>

*Jan 8 00:22:24.907: %SEC_log in-5-log in_SUCCESS: log in Success [user: <snip>] [Source: <snip>] [localport: 22] at 00:22:24 UTC Fri Jan 8 2021

csr-cisco#

故障排除

如果显示“Operation Timed Out”错误消息。

$ ssh -i CSR-sshkey <snip>@X.X.X.X

ssh: connect to host <snip> port 22: Operation timed out

可能的原因:

- 实例尚未完成部署。

- 公有地址不是分配给VM中nic0的地址。

解决方案：

等待虚拟机部署完成。通常，CSR1000v部署最多需要5分钟才能完成。

如果需要密码

如果需要密码：

$ ssh -i CSR-sshkey <snip>@X.X.X.X

Password:

Password:

可能的原因：

- 用户名或私钥不正确。

- 在MacOS或Linux等较新版本的Operating Systems上，OpenSSH实用程序默认不启用RSA。

解决方案：

- 确保用户名与部署CSR1000v/C8000v时指定的用户名相同。

- 确保私钥与部署时包括的私钥相同。

- 在ssh命令中指定接受的密钥类型：

ssh -o PubkeyAcceptedKeyTypes=ssh-rsa -i <private_key> <user>@<host_ip>

相关信息

- 思科云服务路由器1000v产品手册

- 技术支持和文档 - Cisco Systems