目录

简介

模板

模板定义

IR8340 CPU和内存配置文件

IR1835 CPU和内存配置文件

配置

确认

简介

本文档根据部署需求介绍工业路由器的IOx的CPU和RAM分配。适当分配资源有助于同时运行多个IOx应用。

注意：适当分配资源有助于同时运行多个IOx应用。

模板

Cisco IR8340、IR1835和IR8100路由器为托管Cisco IOx应用提供更高的vCPU和RAM分配。这可以通过数据平面重型和服务平面重型分布模板在路由器上实现。

您可以为IR1835和IR8100路由器分配3 GB RAM和两个vCPU内核，为IR8340路由器分配3 GB RAM和三个vCPU内核。

模板定义

- Data Plane Heavy — 此模板指向路由器配置，其中大部分系统资源专用于负责处理和转发网络数据包的数据平面。

数据平面重型模板可最大程度地提高吞吐量，并确保高速数据包传输，这对于满足网络流量需求至关重要。

这可确保更大的处理能力和内存，以处理数据平面上增加的负载，从而增强路由器高效移动大量数据的能力。

Service Plane Heavy — 此模板指向一个路由器配置，其中大多数系统资源被分配给服务平面，服务平面负责提供网络服务，例如服务质量(QoS)、安全功能和负载均衡。

Service Plane Heavy模板将额外的vCPU和RAM分配给IOx应用。但是，它会降低数据吞吐量（带宽）。

IR8340 CPU和内存配置文件

IR1835 CPU和内存配置文件

配置

IR 8100和IR 1835:

平台资源{data-plane-heavy|service-plane-heavy}

IR 8340:

平台资源{control-plane-heavy-|data-plane-heavy|service-plane-heavy}

此命令可用于调整控制平面、服务平面和数据平面上的内核。保存配置后，重新启动设备以使配置文件生效。

确认

CPU分配

Show platform software cpu alloc

Show platform software cpu share

内存分配

显示应用托管资源

CPU单元资源分配：

Show app-host infra

注意：

具有2 GB RAM和单核vCPU（IOx资源）的路由器无法运行多个IOx应用，例如统一威胁防御和思科网络愿景。