目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

监控

故障排除

结论

简介

本文档介绍在运行于Cisco IOS® 17.9.5版或更低版本上时，保持日志循环以监控Cisco CG522-e空间问题。

先决条件

要求

Cisco 建议您具有以下主题的基础知识：

- 5G蜂窝网络基础

- 思科蜂窝网网关522-E

- Cisco IOS XE和Cisco IOS CG

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科蜂窝网关522-E，带思科IOS

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

在低于Cisco IOS 17.9.5的版本上运行的Cisco CG522-E可能会出现影响设备性能的空间问题。17.12.3 ES之后的版本具有文件旋转功能，因此无需在后续版本中手动删除文件来清理空间。

监控

示例日志示例：

CRITICAL: File system [/var] is critically low in space. Available space [0]. Please delete some files, otherwise the device sometimes does not function correctly.

故障排除

下面是恢复盒子直到升级到更高版本（如17.9.5a）的步骤。如果遇到空间问题，请单击ES或17.12.3 ES：

第1步：登录CG，主动监控/var/log空间使用情况，并在出现以下错误时删除违规日志文件（如confd.log）：

关键：文件系统[/var]的空间严重不足。可用空间[0]。请删除一些文件，否则设备有时无法正常工作。

第2步：请求外壳访问

R1#请求系统外壳

此shell中的活动可能会危害系统。

"是否确实要继续？[y/n]y

练习：XXXXX

注意：需要复制质询并与TAC共享以便提供响应。

第3步：输入shell提示符并验证文件大小

R1：/# cd /var/log/confd

R1：/var/log/confd#

R1：/var/log/confd# du -sh *

300.4M audit.log

328.0K confd.log

4.0K confderr.log.1

4.0K confderr.log.idx

4.0K confderr.log.siz

340.0K devel.log

<.....截断.........>

R1：/var/log/confd# cd ..

R1：/var/log# cd

R1：/admin# pwd

/admin

R1：/admin# cd /

R1：/# du -sh *

4.0K ACTIVE_BOOT_PART

4.0K AP_PLATFORM_DESCR

4.0K AP_PLATFORM_NAME

R1：/# cd /var/log

R1：/var/log# du -hs ./* | sort -n

0 ./boot.log

0 ./lastlog

0 ./ntpd.log

0 ./个警告

0 ./wtmp

120万./xcheck.log

150万./cwan.log.backup

<.....截断.........>

注意：请先通过服务请求联系思科TAC，然后再通过Devshell访问执行文件删除。

第4步：删除有问题的文件

通常，audit.log可以增长超过1G，netconf.log可以增长约5亿。由于CG的总空间为1.7G，删除这些文件会阻止设备无响应

R1：/var/log/confd# rm netconf.log

R1：/var/log/confd# rm audit.log

第5步：从shell退出：

R1：/#退出

正在结束调试会话....

################################

R1#

结论

Release.12.3 ES或17.9.5a ClickES具有文件旋转功能，因此无需手动删除文件。如果运行的版本低于Cisco IOS 17.9.5，请监控日志并通过手动删除文件执行恢复。