目录

简介

先决条件

要求

兼容路由器

使用的组件

背景信息

硬件安装

P-5GS6-GL模块的前面板

P-5GS6-R16SA-GL模块的前面板

P-5GS6-GL模块的一般信息

P-5GS6-R16SA-GL模块的一般信息

模块上的LED状态指示

安装SIM卡

安装5G天线

启动P-5GS6-GL模块

软件安装

通过控制台和SSH访问P-5GS6-GL

检查硬件信息

检查会话连接

检查无线电信息

频段选择

检查并配置蜂窝网接口

检查并配置蜂窝接入点名称(APN)

检查并配置P-5GS6-GL/R16SA-GL

配置主SIM和SIM故障切换命令

配置自动SIM

简介

本文档介绍思科可插拔接口模块P-5GS6-GL和P-5GS6-R16SA-GL的初始配置和安装过程。

先决条件

要求

Cisco 建议您具有以下主题的基础知识：

- 5G蜂窝网络基础知识

- 思科IOS® XE

兼容路由器

两个模块均支持路由器系列：

- C8200

- C8300

- ISR 1K

使用的组件

- ISR 1821(v. 17.9.4)

- P-5GS6-GL(v. M0H.020202)

- P-5GS6-R16SA-GL(v. M0H.020202)

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

任何复杂的配置过程均不属于本出版物的范围，因为本文档提供安装、配置兼容性和检查功能。这些模块是即插即用设备，但提供的信息易于使用。以下是所有已发布的P-5GS6-GL和P-5GS6-R16SA-GL文档的超链接。

硬件安装

P-5GS6-GL模块的前面板

下图显示了P-5GS6-GL模块的I/0面板：

P-5GS6-R16SA-GL模块的前面板

下图显示了P-5GS6-R16SA-GL模块的I/0面板：

P-5GS6-GL模块的一般信息

本模块：

- 支持双MICROS SIM插槽和固件版本030202支持的活动GPS天线。

- 是SMA天线支持。

- 作为NSA（非独立）设备工作。这意味着5G频段位于数据平面上，而LTE位于控制平面上。因此，NSA设备需要将流量从4G频段聚合到5G频段才能从CG522传入和传出。

- 支持采用4G LTE Advanced Pro系统的LTE。

- 支持路由器C8300 IOS版本17.3.2及更高版本。

- 支持路由器C8200 IOS版本17.5.1及更高版本。

- 调制解调器为Telit FN980。

P-5GS6-R16SA-GL模块的一般信息

本模块：

- 支持双MICROS SIM插槽和固件版本030202支持的活动GPS天线。

- 作为SA（独立）工作；这基本上允许5G频段进入数据平面和控制平面。这会在使用过程中立即汇聚5G连接。

- 是SMA天线支持。

- 支持采用4G LTE Advanced Pro系统的LTE。

- 支持所有兼容的路由器IOS-XE版本17.12.1及更高版本。

- 调制解调器为Sierra Wireless EM9293。

模块上的LED状态指示

LED

颜色

功能

EN

绿色，黄色

绿色:模块已打开

黄色：模块电源无法正常工作

SIM0

绿色，黄色

黄色：SIM0已安装但未激活

绿色:SIM0已安装并处于活动状态

绿色闪存：LTE数据活动

SIM1

绿色，黄色

黄色：SIM1已安装但未激活

绿色:SIM1已安装并处于活动状态

绿色闪存：LTE数据活动

GPS

绿色，黄色

黄色：软件定义

绿色:已配置GPS

绿色闪存：GPS获取

服务

绿色，黄色，蓝色

黄色：3G

绿色:4G

蓝色：5G

安装SIM卡

PIM在SIM插槽上有一个封壳盖。它有一个盖子，通过十字头螺钉固定在一起。SIM卡大小仅与MICRO SIM(高度：15毫米，宽度：12毫米，厚度：0.76毫米)。

小心卸下螺钉，露出如下所示的SIM插槽：

安装5G天线

必须在PIM上安装5G天线。唯一支持的室内5G天线是5G-ANTM-SMA-D（多频旋转安装偶极天线）。

要插入天线，请执行以下操作：

1. 确保模块未通电。

2. 取下天线的SMA凸式连接器端。

3. 将连接器拧入模块上的凹式连接器，直到适度拧紧。

注意：5G-ANTM-SMA-D供室内使用。天线设计为连接到设备上的专用天线端口。安装天线无需特殊工具。

警告：请使用5G-ANTM-SMA-D安装指南，遵循安全防范措施和协议，执行闪电活动。

启动P-5GS6-GL模块

将模块插入路由器。它可插入路由器中的PCIE插槽，为模块供电。确认插入后，请务必拧紧拇指螺钉。

C8200:

C8300-1N1S和C8300-2N2S:

ISR1101和ISR1121/1161:

软件安装

通过控制台和SSH访问P-5GS6-GL

此步骤需要路由器从终端仿真器软件(PUTTY/SecureCRT)通过控制台或SSH会话进行访问。

检查硬件信息

ISR1821# show cellular 0/X/0 hardware

Hardware Information

====================

Modem Firmware Version = M0H.020202

Host Firmware Version = A0H.000292

Device Model ID = FN980

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = XXXXXXXXXXXXXXX

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = XXXXXXXXXXXXXXX

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mobile Subscriber Integrated Services

Digital Network-Number (MSISDN) = XXXXXXXXXX

检查会话连接

ISR1821# show cellular 0/x/0 network

检查无线电信息

ISR1821# show cellular 0/x/0 radio band

频段选择

此功能用于将调制解调器锁定为仅使用指定频段。

此命令不会锁定4G的3G频段20和5G的频段78。

ISR1821(config)# controller cell 0/x/0

ISR1821(config-controller)# lte modem band indices umts3g none lte4g 20 nr5g 78 slot 0

检查并配置蜂窝网接口

!

interface Cellular0/x/0

ip address negotiated

ip nat outside

dialer in-band

dialer idle-timeout 0

dialer watch-group 1

dialer-group 1

pulse-time 1

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 cellular0/x/0

!

dialer watch-list 1 ip x.x.x.x 0.0.0.0

dialer watch-list 1 delay route-check initial 60

dialer watch-list 1 delay connect 1

dialer-list 1 protocol ip permit

!

controller cellular 0/x/0

lte sim data-profile 3 attach-profile 1 slot 0

lte sim data-profile 4 attach-profile 4 slot 1

!

检查并配置蜂窝接入点名称(APN)

观察可供使用的APN配置文件：

ISR1821# show cellular 0/X/0 profile

Profile password Encryption level =  7

Profile 1 = INACTIVE **

--------

PDP Type = IPv4v6

Access Point Name (APN) = ims

Authentication = None

Profile 2 = INACTIVE

--------

PDP Type = IPv4v6

Access Point Name (APN) = vzwadmin

Authentication = None

Profile 3 = ACTIVE*

--------

PDP Type = IPv4v6

PDP address = XXX.XXX.XXX.XXX

IPv4 PDP Connection is successful

Access Point Name (APN) = VZWINTERNET

Authentication = None

Primary DNS address = XXX.XXX.XXX.XXX

Secondary DNS address = XXX.XXX.XXX.XXX

Profile 4 = INACTIVE

--------

PDP Type = IPv4v6

Access Point Name (APN) = vzwapp

Authentication = None

Profile 5 = INACTIVE

--------

PDP Type = IPv4v6

Access Point Name (APN) =

Authentication = None

Profile 6 = INACTIVE

--------

PDP Type = IPv4v6

Access Point Name (APN) = vzwclass6

Authentication = None

* - Default profile

** - LTE attach profile

如何确认配置，然后在蜂窝网接口上配置APN:

ISR1821# show cellular 0/x/0 profile

ISR1821# show running | sec controller

ISR1821# cellular 0/1/0 lte profile create 1

none ipv4v6 ISR1821# cellular 0/1/0 lte profile create 1

pap user pwd ipv4v6

检查并配置P-5GS6-GL/R16SA-GL

此命令说明如何查看当前和已保存的固件。本部分包含完成此步骤的全面指南。

ISR1821# show cellular 0/x/0 firmware

Idx Carrier              FwVersion        PriVersion   Status

3   AT&T                 M0H.020002       0730         Active

Firmware Activation mode  =  AUTO

Modem image running: Main

Mobile Network Operator: AT&T

Number of MNO's = 11

Index MNO ID  MNO NAME

1     0       Generic GCF

2     1       Generic PTCRB

3     10      AT&T

4     11      T-Mobile

5     12      Verizon Wireless

6     20      SK Telecom

7     21      SK Telecom Dongle

8     30      NTT Docomo

9     31      KDDI

10    40      Telstra

11    50      Anatel

使用以下步骤上传和升级调制解调器的固件版本：

- 拥有可访问的TFTP服务器，将软件映像复制到服务器上，并确保文件的权限是匿名的TFTP用户可以访问文件。

- 创建调制解调器固件的子目录。

- 确认您使用的是基于您的运营商和调制解调器的正确固件(可在软件页面中查看)。

- 将固件文件(.bin)复制到该目录。

- 使用下列命令通过CLI进行升级：

ISR1821# copy tftp: flash:

Address or name of remote host []?

Source filename []?

Destination filename [filename]?

Accessing tftp://

/

... ISR1821# mkdir

ISR1821# microcode reload cellular 0 1 modem-provision flash:/

/

注意：PIM上唯一可升级的组件是固件。路由器软件中会提交其他升级。

配置主SIM和SIM故障切换命令

1.查看当前的活动SIM:

ISR1821# show controller cellular 0/x/0 sim

Cellular Dual SIM details:

---------------------------

SIM 0 is present

SIM 1 is not present

SIM 0 is active SIM

2.配置控制器蜂窝网接口：

ISR1821# conf t

ISR1821# controller cellular 0/x/0

ISR1821# lte sim primary slot 0

ISR1821# lte sim max-retry 6

ISR1821# lte failovertimer 5

ISR1821# lte sim data-profile 3 attach-profile 1 slot 0

ISR1821# lte sim data-profile 4 attach-profile 4 slot 1

配置自动SIM

ISR1821# configure terminal

ISR1821(config)# controller cellular 0/x/0

ISR1821(config-controller)# lte firmware auto-sim