目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何从思科5G设备验证SIM的IMSI详细信息，以便配置和地理位置与运营商相对应。

先决条件

要求

Cisco 建议您具有以下主题的基础知识：

- 5G蜂窝网络基础

- 思科蜂窝网网关522-E

- 思科P-5GS6-GL模块

- 思科IOS-XE

- 思科IOS-CG

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 使用IOS-CG版本17.9.3a的思科蜂窝网关522-E。

- Cisco IR1101，带有IOS-XE版本17.9.3，并插入P-5GS6-GL模块。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

这适用于以单机模式连接到路由器的P-5GS6-GL模块，或以SD-WAN管理的单机或控制器模式连接到路由器的CG522-E。本文档不适用于连接到SD-WAN中路由器的P-5GS6-GL模块，因为命令语法不同。

背景信息

使用IMSI（国际移动用户身份）可以获得不同的详细信息，这些信息在解决网络连接问题时非常重要。

由于SIM是连接到网络时的设备身份，因此必须证实以下内容：

- 所配置的APN（接入点名称）正确且与其目标运营商对应。

- 该5G设备实际位于购买SIM卡的国家/地区。

- 设备错误地检测了SIM；如果显示IMSI，则会证实这一点。

验证

在CG522-E中，命令show cellular 1 hardware显示IMSI：

CellularGateway#show cellular 1 hardware

Modem Firmware Version = SWIX55C_01.07.08.00 000000 jenkins

Device Model ID = EM9190

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = XXXXXXXXXXXXXXX

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = XXXXXXXXXXXXXXX

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network-Number (MSISDN) = XXXXXXXXXX

*

*

在将P-5GS6-GL模块连接到路由器的情况下，该命令为show cellular 0/X/0 all：

isr#show cellular 0/X/0 all

Hardware Information

====================

Modem Firmware Version = M0H.020202

Host Firmware Version = A0H.000292

Device Model ID = FN980

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = XXXXXXXXXXXXXXX

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = XXXXXXXXXXXXXXX

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mobile Subscriber Integrated Services

Digital Network-Number (MSISDN) = XXXXXXXXXX

*

*

例如，如果显示IMSI 40445XXXXXXXXXX，则前三位表示MCC (404)，后两位表示MNC (45)。

故障排除

通过Internet中的任何公共数据库(如MCC MNC公共数据库)，可以标识区域、国家（地区）、运营商、运营商和可使用的频段：

确保带有SIM卡的设备实际放置在运营商提供服务并可连接到这些频段的位置。

如果设备使用的SIM卡不适用于位置详细信息，则无法连接到蜂窝网络。