简介

本文档介绍有关影响Catalyst 8000V性能的Azure MANA支持的思科建议，以及升级和退出指南

概述

此建议由思科于2026年3月发布，适用于在Microsoft Azure中运行的Cisco Catalyst 8000V Edge软件虚拟路由器。这是为了响应Microsoft Azure Network Adapter(MANA)对影响v5和旧版计算VM系列的现有VM SKU的支持。预计将于2026年4月开始推出。

背景

此Azure基础设施更改会影响当前运行的Catalyst 8000V VM或Azure中的任何新部署。当在具有MANA的主机上部署时，所有Catalyst 8000V VM（包括Azure网络虚拟设备 — NVA）在功能上继续工作，但可能会导致吞吐量降低。对于当前运行的虚拟机，当通过“停止 — 取消分配和启动”或由Microsoft在维护期间重新部署虚拟机时，可以看到此更改。这适用于通过Cisco SD-WAN Manager中的Cloud OnRamp自动化创建的VM或使用Azure Marketplace列表自行创建的VM。

影响

在支持MANA的主机上的所有Catalyst 8000V VM都可能遇到吞吐量降低的情况。要获得最佳性能，请升级到以下其中一个Cisco IOS XE版本：

- 17.15.6（2026年9月18日*）

- 17.18.3（2026年4月15日*）

- 26.1.2（2026年6月15日*）

注：日期可能会更改。

推荐的操作

您需要立即采取措施。在升级Cisco IOS XE版本之前，为避免在启用MANA的主机上部署8000V VM，我们建议您使用临时（到2026年9月30日）选择退出机制，如网络虚拟设备(NVA)的MANA支持文档中所述。

参考

- 2026年2月6日，宣布为现有VM SKU提供Microsoft Azure Network Adapter(MANA)支持。

- Azure文档中对网络虚拟设备(NVA)的MANA支持。

- MANA支持Azure文档中的现有VM大小。

- Cisco Catalyst 8000V Edge软件产品手册。

- Cisco Catalyst 8000V在公共云和主权IaaS云中的兼容性表 — Catalyst 8000V配置指南中支持的Microsoft Azure实例类型。

- 在Catalyst 8000V配置指南中的Microsoft Azure上部署Cisco Catalyst 8000V Edge软件。

- Cisco SD-WAN Manager配置指南中有关Cloud OnRamp自动化的Microsoft Azure虚拟广域网集成一章。

- Azure应用商店中的Cisco Catalyst 8000V Edge软件(PAYG)列表。

- Cisco Catalyst 8000V Edge软件(BYOL)在Azure商店中列出。

- Azure应用商店中的Cisco Catalyst 8000V Edge软件 — 解决方案部署列表。

- Azure应用商店中的Cisco SD-WAN for Azure虚拟WAN列表。