目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题

解决方案

相关信息

简介

本文档介绍如何从ASR 9000线卡A99-32X100GE-X-SE的节能模式启用接口。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- ASR 9000线卡上的功耗优化

- ASR 9000线卡上的节能模式配置

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- ASR9000路由器线卡 — A99-32X100GE-X-SE

- Cisco IOS® XR版本7.7.X或更低版本

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

问题

当您删除线卡A99-32X100GE-X-SE上片的节能模式配置时，与其他类型的线卡不同，无论第一层连接如何，相应的物理接口和光纤都可能断开。

其系统日志消息类似于：

RP/0/RP0/CPU0:May 31 10:00:41.518 CEST: psm[451]: %PLATFORM-APM-6-INFO : 0/1 slice 3 power On     completed

LC/0/1/CPU0:May 31 10:00:55.041 CEST: ifmgr[297]: %PKT_INFRA-LINK-5-CHANGED : Interface Optics0/1/0/12, changed state to Down

LC/0/1/CPU0:May 31 10:00:57.025 CEST: ifmgr[297]: %PKT_INFRA-LINK-5-CHANGED : Interface HundredGigE0/1/0/12, changed state to Administratively Down

如果通过命令验证端口状态 show controllers np all loc 0/1/CPU0，则缺少片或网络处理器(NP)。

Node: 0/1/CPU0:

----------------------------------------------------------------

NP Bridge Fia                       Ports

-- ------ --- ---------------------------------------------------

0  --     0   HundredGigE0/0/0/0 - HundredGigE0/0/0/3

1  --     1   HundredGigE0/0/0/4 - HundredGigE0/0/0/7

2  --     2   HundredGigE0/0/0/8 - HundredGigE0/0/0/9

3  --     3

4  --     4   HundredGigE0/0/0/16 - HundredGigE0/0/0/19

5  --     5   HundredGigE0/0/0/20 - HundredGigE0/0/0/23

6  --     6   HundredGigE0/0/0/24 - HundredGigE0/0/0/27

7  --     7   HundredGigE0/0/0/28 - HundredGigE0/0/0/31

解决方案

在这种情况下，重新加载线卡可以恢复该片或NP上的接口。

在修复了Cisco Bug ID CSCwb9350的更高版本中，不再需要重新加载线路卡。

相关信息

- ASR 9000优化功耗

- ASR 9000节能模式配置参考

- 通过ASR 9000高级电源管理(APM)节省能源和资金

- 思科技术支持和下载