目录

简介

背景信息

问题：ASR 9000系列路由器上某些RSP和LC上的内存不匹配

解决方案

简介

本文档介绍如果某些路由交换机处理器(RSP)和线路卡(LC)上的可用内存量低于预期值应该如何操作。

背景信息

例如，如数据表中所述，A9K-RSP440-TR具有6 GB的动态随机访问存储器(DRAM)。 如果运行show platform summary <>，则会显示相同的信息：

RP/0/RSP1/CPU0:rodos#sho platform summary location 0/RSP0/CPU0

Wed Nov 21 15:33:08.874 CET

-------------------------------------------------------------------------------

Platform Node : 0/RSP0/CPU0 (slot 1)

PID : A9K-RSP440-TR

Card Type : ASR9K Fabric, Controller, 6G memory

问题：ASR 9000系列路由器上某些RSP和LC上的内存不匹配

当您检查特定RSP的实际可用内存时，您会看到只有4GB可用，而不是6GB。

RP/0/RSP0/CPU0:medved#sh memory summary

Tue Nov 20 21:27:18.920 CET

Physical Memory: 4096M total (827M available)

Application Memory : 3708M (827M available)

Image: 98M (bootram: 98M)

Reserved: 224M, IOMem: 0, flashfsys: 0

Total shared window: 47M

当前IOS XR版本中存在已知问题。ASR 9000当前不跟踪可用内存量或将其与预期值进行比较。如果丢失某些DRAM，它甚至不会生成任何日志。增强CSCvf32213 来解决此问题。 根本原因与当RSP无法识别所安装的内存库之一时的硬件问题有关。

解决方案

根本原因与当RSP无法识别所安装的内存库之一时的硬件(HW)问题有关。此类情况下的典型行动计划是：

1. 尝试重置，查看重新拔插后报告的内存值是否正确。

2. 用RMA替换LC/RSP。