目录

简介

问题详细资料

分析

简介

在运行增强型XR(eXR)(也称为64位XR版本6.2.1及更高版本的聚合服务路由器9000(ASR9K)上，命令“show memory summary”不会显示相应数据表中记录的所有内部内存，这可能会让某些客户感到困惑。

问题详细资料

下面我们将使用运行6.4.2的ASR9901作为示例。

根据数据表，集成路由处理器(RP)具有32 GigaBytes(GB)的随机访问内存(RAM)。

RP/0/RSP0/CPU0:R1#show platform

Node              Type                       State             Config state

--------------------------------------------------------------------------------

0/RSP0/CPU0       ASR9901-RP(Active)         IOS XR RUN        NSHUT

0/FT0             ASR-9901-FAN               OPERATIONAL       NSHUT

0/FT1             ASR-9901-FAN               OPERATIONAL       NSHUT

0/FT2             ASR-9901-FAN               OPERATIONAL       NSHUT

0/0/CPU0          ASR9901-LC                 IOS XR RUN        NSHUT

“Show memory summary”只显示约27GB，尽管系统在“admin show system resources”下识别总内存为32GB。

RP/0/RSP0/CPU0:R1#show memory summary

node:      node0_RSP0_CPU0

------------------------------------------------------------------

Physical Memory: 27089M total (22185M available)

Application Memory : 27089M (22013M available)

Image: 4M (bootram: 0M)

Reserved: 0M, IOMem: 0M, flashfsys: 0M

Total shared window: 133M

RP/0/RSP0/CPU0:R1#admin show system resources

Node                    Physical                        Application              Boot Partition         CPUs    Shmwin

Total   Available       Cached  Total   Available       Cached  Total   Available

0/RSP0-Host     32415M^ 512M^           135M    31655M^ 500M^           132     923M    542M            4       N/A

0/RSP0-Admin    1940M   1072M           144M    1894M   1047M           141     2308M   1252M           1       N/A

0/RSP0-XR       27739M  22548M          999M    27089M  22020M          975     N/A     N/A             2       6655M

<snip>

在其他ASR9K设备上也可观察到相同的行为，例如：带eXR 6.2.3的ASR9010

查看数据表A9K-RSP880-TR应具有16GB的RAM。

RP/0/RSP0/CPU0:R2#show platform

Node              Type                       State             Config state

-------------------------------------------------------------------------------

0/RSP0/CPU0       A9K-RSP880-TR(Active)      IOS XR RUN        NSHUT

0/FT0             ASR-9010-FAN-V2            OPERATIONAL       NSHUT

0/FT1             ASR-9010-FAN-V2            OPERATIONAL       NSHUT

0/1/CPU0          A9K-MOD400-TR              IOS XR RUN        NSHUT

0/1/0             A9K-MPA-20X10GE            OK

0/1/1             A9K-MPA-1X100GE            OK

0/PT0             A9K-AC-PEM-V3              OPERATIONAL       NSHUT

0/PT1             A9K-AC-PEM-V3              OPERATIONAL       NSHUT

“Show memory summary”显示12.5GB，“admin show system resource”显示16GB

RP/0/RSP0/CPU0:R2#show memory summary

node:      node0_RSP0_CPU0

------------------------------------------------------------------

Physical Memory: 12496M total (8465M available)

Application Memory : 12496M (8287M available)

Image: 4M (bootram: 0M)

Reserved: 0M, IOMem: 0M, flashfsys: 0M

Total shared window: 128M

RP/0/RSP0/CPU0:R2#admin show system resou

Node                    Physical                        Application              Boot Partition         CPUs    Shmwin

Total   Available       Cached  Total   Available       Cached  Total   Available

0/RSP0-Host     16217M^ 276M^           29M     15837M^ 271M^           28      923M    592M            8       N/A

0/RSP0-Admin    1940M   1158M           78M     1894M   1131M           76      2308M   1451M           1       N/A

0/RSP0-XR       12796M  8488M           888M    12496M  8288M           867     N/A     N/A             6       3071M

0/1-Host        24491M  11510M          127M    23917M  11241M          124     923M    592M            6       N/A

0/1-Admin       1008M   471M            90M     984M    460M            88      2308M   1528M           1       N/A

0/1-XR          10948M  5902M           2343M   10691M  5764M           2288    N/A     N/A             5       3071M

但是，如果我们检查32位XR，则显示总物理内存，如数据表中所述:

RP/0/RSP0/CPU0:R3#show memory summary

Physical Memory: 16384M total (12600M available)

Application Memory : 16043M (12600M available)

Image: 100M (bootram: 100M)

Reserved: 224M, IOMem: 0, flashfsys: 0

Total shared window: 51M

RP/0/RSP0/CPU0:R3#show platform

Node            Type                      State            Config State

-----------------------------------------------------------------------------

0/RSP0/CPU0     A99-RSP-TR(Active)        IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/RSP1/CPU0     A99-RSP-TR(Standby)       IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/1/CPU0        A9K-MOD400-SE             IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/1/0           A9K-MPA-20X10GE           OK               PWR,NSHUT,MON

0/1/1           A9K-MPA-2X100GE           OK               PWR,NSHUT,MON

0/2/CPU0        A99-8X100GE-SE            IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/4/CPU0        A9K-MOD400-TR             IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/4/0           A9K-MPA-8X10GE            OK               PWR,NSHUT,MON

0/4/1           A9K-MPA-2X40GE            OK               PWR,NSHUT,MON

分析

从版本6.2.1开始，ASR9K上的eXR将使用虚拟机(VM)虚拟化模型，从版本6.1.2和6.1.3中使用的Linux容器(LXC)模型切换而来。

与虚拟机(VM)相比，容器可将更多的应用程序装入单个物理服务器。

VM会占用很多系统资源。每个VM运行的不只是操作系统的完整副本，而是操作系统(OS)需要运行的所有硬件的虚拟副本。这可能会增加大量内存和CPU周期。相反，容器需要的只是操作系统、支持程序和库以及系统资源足以运行特定程序。但是，虚拟机可以更灵活地适应服务中软件升级(ISSU)等功能。

由于Linux Containers共享主机的物理资源和内核，而每个VM都需要其自己的操作系统和虚拟化硬件，这可以解释为什么每个VM从整个主机分配了特定数量的资源，从而导致show memory summary不显示eXR 6.2.1及更高版本上的总体物理内存总量。Linux容器也可以限制分配的内存，因为它显示在NCS5000和NCS5500平台上，并且在这些平台上观察到“show memory summary”CLI的相同行为。