目录

简介

问题

解决方案

简介

本文档介绍在聚合服务路由器9000(ASR9K)路由器中，当电源级别降至不足级别时，线卡(LC)如何开始断电。

作者：Sam Milstead，Cisco TAC工程师。

问题

在6.0.1和6.1.1之前的功率水平下降时，卡会随机关闭，因此无法影响哪些卡会首先关闭。这有可能给操作人员带来故障或其他问题。

解决方案

从6.0.1和6.1.1开始，管理员配置命令通过CSCux引入09817 ，可以影响在ASR9K系统中发生电源下降时首先关闭哪些卡。

以下是LC 0和1最后关闭，LC 4首先关闭的配置示例。

power budget enforcement progressive

priority 1

location 0/0/CPU0

location 0/1/CPU0

!

priority 2

location 0/2/CPU0

!

priority 4

location 0/3/CPU0

!

priority 19

location 0/4/CPU0

!

!

注：这仅适用于处于XR-RUN状态的LC。LC处于任何其他状态（例如MBI-BOOTING），则它不会受到此配置的影响。例如，如果LC 4正在启动并且出现电源下降，则LC 3将首先断电。