目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题：TWAMP S位设置不正确

TWAMP基础

TWAMP实体：

TWAMP协议：

故障排除

解决方案：S位从未在IOS-XR中实现

简介

本文档介绍主动测量协议以及同步位（S位）在延迟测量中的应用。它描述了IOS-XR平台中S位的支持。

先决条件

要求

Cisco 建议您具有以下主题的基础知识：

- 单向主动测量协议(OWAMP)

- 双向主动测量协议(TWAMP)

- Cisco ASR 9000系列聚合服务路由器(ASR9000)

使用的组件

本文档中的信息基于 Cisco ASR9000设备 — IOS-XR 5.3.4版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

问题：TWAMP S位设置不正确

您可以使用TWAMP来测量两个支持TWAMP的设备之间的单向和往返性能。 当您在第三方探测功能与在IOS-XR 5.3.4上运行的CRS/ASR9000设备之间测试基于TWAMP的Internet协议服务级别协议(IP SLA)时，TWAMP服务器将S位设置为False。因此,探针设备不会计算单向延迟。

TWAMP基础

RFC4656中指定的单向活动测量协议(OWAMP)提供用于测量网络设备之间单向度量的通用协议。OWAMP可用于双向测量两个网络元素之间双向的单向指标。但是，它不支持往返或双向测量。

RFC5357中描述的双向主动测量协议(TWAMP)是基于标准的高效性能监控流程，它扩展了RFC-4656中定义的单向主动测量协议(OWAMP)规范，并增加了基于IP的网络的往返和双向度量的性能测量。TWAMP是一种供应商无关的方法，可准确测量两个支持TWAMP的终端之间的单向和往返性能。

根据RFC4656（单向活动测量协议），如果生成时间戳的一方具有通过外部源同步到UTC的时钟，则必须设置第一位S。

例如，如果出现以下情况，则必须设置S位：

- 使用全球定位系统(GPS)硬件来表示已经获取了当前位置和时间。

- 网络时间协议(NTP)用于表示已将其同步到外部源（包括第0层源等）。

- 时间源没有外部同步的概念，不应设置S位。

The Error Estimate specifies the estimate of the error and

synchronization.  It has the following format:

0                   1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|S|Z|   Scale   |   Multiplier  |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

TWAMP实体：

TWAMP系统包括4个逻辑实体：

·服务器 — 管理一个或多个TWAMP会话，并在终端配置每个会话端口

·会话反射器 — 在收到TWAMP测试数据包后立即反射测量数据包

·控制客户端 — 启动TWAMP测试会话的开始和停止

· session-sender — 实例化发送到会话反射器的TWAMP测试数据包

TWAMP协议：

TWAMP协议包括三个不同的消息交换类别，包括：

- 连接设置交换

消息在控制客户端和服务器之间建立会话连接。首先，通过挑战响应机制建立通信对等体的身份。服务器发送随机生成的质询，然后，控制客户端使用从共享密钥派生的密钥对质询进行加密来发送响应。一旦标识建立，下一步将协商为后续TWAMP-Control命令和TWAMP-Test流数据包绑定的安全模式。

注意：服务器可以接受来自多个控制客户端的连接请求。

- TWAMP控制交换

TWAMP-Control协议在TCP上运行，用于实例化和控制测量会话。命令序列如下，但与连接设置交换不同的是，TWAMP-Control命令可以多次发送。但是，消息不能顺序错开，尽管可以在执行session-start命令之前发送多个request-session命令。

◦请求会话

◦开始会话

◦ Stop-Session

- TWAMP测试流交换

TWAMP-Test通过UDP运行，并在会话发送方和会话反射方之间交换TWAMP-Test数据包。这些数据包包括时间戳字段，其中包含数据包出口和入口的即时信息。此外，每个数据包都包含错误估计值，指示发送方（会话发送方或会话反射方）与外部时间源（例如GPS或NTP）的同步偏差。数据包还包含序列号。

TWAMP-Control和TWAMP-test流具有三种安全模式：未经身份验证、经过身份验证和加密。

故障排除

某些平台可能依赖特定配置或部署来提供硬件时间戳。特别是，Cisco ASR9000系列路由器需要精确时间协议(PTP)同步作为时钟源。 此解决方案并非在所有用户场景中均可用。为了允许使用其他时间戳源(NTP时钟源，通过RouteProcessor(RP)上运行的守护程序)，引入了ipsla hw-timestamp disable的新配置，以忽略其他平台相关层提供的时间戳值，并恢复到平台独立的时间戳。

如果启用并激活NTP时钟同步，请在IP SLA配置中使用hw-timestamp disable命令以禁用硬件时间戳。

ipsla

hw-timestamp disable

responder

twamp

timeout 100

!

!

server twamp

timer inactivity 100

Cisco ASR 9000系列聚合服务路由器版本6.0.1发行版本注释引入了新的TWAMP准确度增强功能。

TWAMP准确度增强在TWAMP测量中提供微秒粒度。此增强功能允许尽可能接近线缆收集入口和出口时间戳，以实现更高的准确性。

您可以将IOS XR版本升级到6.1.X及更高版本，以便能够使用TWAMP精确度增强功能，并验证实现所需行为。

您可以执行这些步骤来排查问题以及数据包捕获

1. 为twamp服务器和响应器（例如120s）配置较高的超时值，这样信息在收集之前不会过快过期。

2. 由于需要启用调试，请确保将设备配置为将调试日志消息发送到日志记录缓冲区。日志记录缓冲区的大小需要配置得足够大，以防止在测试期间回滚调试消息。

3. 确保捕获在设备和探测功能之间交换的所有数据包（不仅包括UDP探测数据包，还包括用于建立会话的TCP）

4. 从ASR9000或CRS设备收集列出的命令，具体取决于测试完成的位置：

步骤1:从探测开始测试之前，收集：

- terminal length 0

- show install active sum

- admin show platform

- admin show hw-module fpd location all

- show run

- ipsla twamp标准

- vshow ipsla twamp status

- show ntp status

- show ntp associations detail

第2步：启用设备上的所有Twamp调试，然后清除日志。

1. 开始数据包捕获

2. 从探测开始测试

注：如果这是探针上运行的唯一二amp测试，则不会产生过多输出。

步骤3.测试完成后收集这些命令

- show log

- show ipsla twamp connection detail

- show ipsla twamp connection requests

- show ipsla twamp session

- show ipsla trace twamp all verbose

- show ipsla trace twamp initialization verbose

解决方案：S位从未在IOS-XR中实现

根据RFC 4656，如果时间源没有外部同步的概念，则不应设置位。因此，S位未在IOS-XR平台中实现。