目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

VPLS标签交换组播(LSM)概述

入口复制的缺点

VPLS LSM功能

VPLS LSM限制

媒体访问控制(MAC)学习

互联网组管理协议监听(IGMPSN)支持

支持的扩展

VPLS LSM配置

P2MP自动隧道配置

MPLS TE快速重新路由(FRR)配置

L2VPN配置

示例拓扑和配置

PE1配置

P配置

PE2配置

PE3配置

验证 — Show命令

排除VPLS LSM故障

常见配置问题

L2VPN和L2FIB Show命令和故障排除

简介

本文档介绍适用于运行Cisco IOS® XR软件的聚合服务路由器(ASR)9000系列的虚拟专用局域网服务(VPLS)标签交换组播(LSM)。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

VPLS标签交换组播(LSM)概述

VPLS跨多协议标签交换(MPLS)核心模拟LAN服务。在参与VPLS域的所有提供商边缘(PE)路由器之间设置全网状点对点(P2P)伪线(PW)，以提供VPLS仿真。广播、组播和未知单播流量在VPLS域中泛洪到所有PE。入口复制用于将泛洪流量通过每个P2P PW发送到属于同一VPLS域的所有远程PE路由器。

入口复制的缺点

- 入口复制带宽效率低下，因为对于每个P2P PW，同一数据包可能通过同一链路发送多次。

- 当广播和组播VPLS流量较重时，入口复制可能会导致链路带宽大量浪费。

- 入口复制也是资源密集型的，因为入口PE路由器承担了复制的全部负担。

VPLS LSM功能

VPLS是一种广泛部署的服务提供商L2VPN技术，也用于组播传输。虽然第2层技术允许使用监听来优化将组播流量复制到L2伪线，但核心层对组播流量仍然不可知。因此，同一流的多个副本会遍历核心网络。为了缓解这种低效率，请将LSM与VPLS配对，以便在核心上引入LSM组播树。在Cisco IOS-XR软件版本5.1.0中，Cisco ASR 9000系列通过包含点到多点流量工程(P2MP-TE)的树实施VPLS LSM。VPLS端点会自动发现，P2MP-TE树是使用资源预留协议流量工程(RSVP-TE)建立的，无需操作干预。

- VPLS LSM克服了入口复制的缺点。

- VPLS LSM解决方案在MPLS核心中使用P2MP LSP，以便为VPLS域传输广播、组播和未知单播流量。

- P2MP LSP允许在MPLS网络的最优化节点进行复制，并最大限度地减少网络中的数据包复制量。

- VPLS LSM解决方案仅通过P2MP LSP发送泛洪VPLS流量。

- 单播VPLS流量仍然通过P2P PW发送。通过接入PW发送的流量继续通过入口复制发送。

- P2MP PW是单向的，而P2P PW是双向的。

- VPLS LSM解决方案包括每个VPLS域创建P2MP PW以模拟VPLS域中核心PW的VPLS P2MP服务。

- Cisco IOS XR 5.1.0版及更高版本支持VPLS LSM。

VPLS LSM限制

- 思科IOS-XR版本5.1.0 VPLS LSM功能仅支持使用RSVP-TE设置的MPLS流量工程P2MP-TE树。

- 只有在Cisco IOS-XR版本5.1.0中，P2MP PW才能使用BGP协议发出信号。在第一阶段，通过BGP自动发现(BGP-AD)自动发现参与VPLS域的远程PE。

- Cisco IOS XR版本5.1.0不支持静态LDP信令。

媒体访问控制(MAC)学习

对于到达P2MP PW的帧，在枝叶PE上执行MAC学习就像在P2P PW上收到帧一样，导致该P2MP PW的根PE。在此映像中，对于根植于PE-1的P2MP PW LSP上到达的帧，在PE-2上执行MAC学习，就好像该帧在PE-1和PE-2之间的P2P PW上到达一样。L2VPN控制平面负责使用P2P PW信息对VPLS配置信息进行编程，以便在P2MP LSP配置上进行MAC学习。

互联网组管理协议监听(IGMPSN)支持

在参与VPLS LSM的网桥域中，P2MP P-tree的头部和尾部都支持互联网组管理协议(IGMP)监听(IGMPSN)。这允许IGMPSN通过虚拟转发实例(VFI)PW的组播流量从P2MP LSP提供的资源优化中受益。如果在一个桥接域中启用了IGMPSN，并且有一个或多个VFI PW参与VPLS LSM，则所有第二层(L2)组播流量将通过与桥接域关联的P2MP P树头发送。使用L2组播路由将流量转发到不参与VPLS LSM的本地接收器、以太网流点(EFP)、接入PW和VFI PW。

当在作为P2MP LSP尾部的网桥域中启用IGMPSN时，对本地接收器(即连接电路(AC)网桥端口(BP)和接入PW BP)对P2MP LSP上接收的L2组播流量执行优化配置。

注意：Cisco IOS XR 5.1.0版不支持组播标签分发协议(MLDP)监听。

支持的扩展

Cisco IOS XR版本5.1.0最多支持1000 P2MP隧道或1000 P2MP PW/头尾路由器。

VPLS LSM配置

P2MP自动隧道配置

mpls traffic-eng

interface GigabitEthernet0/1/1/0

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

!

auto-tunnel p2mp

tunnel-id min 100 max 200

MPLS TE快速重新路由(FRR)配置

mpls traffic-eng

interface GigabitEthernet0/1/1/0

auto-tunnel backup

nhop-only

!

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

auto-tunnel backup

nhop-only

!

!

auto-tunnel p2mp

tunnel-id min 100 max 200

!

auto-tunnel backup

tunnel-id min 1000 max 1500

!

attribute-set p2mp-te set1

bandwidth 10000

fast-reroute

record-route

!

L2VPN配置

l2vpn

bridge group bg1

bridge-domain bg1_bd1

interface GigabitEthernet0/1/1/10.1

!

vfi bg1_bd1_vfi

vpn-id 1

autodiscovery bgp

rd auto

route-target 209.165.201.1:1

signaling-protocol bgp

ve-id 100

!

!

multicast p2mp

signaling-protocol bgp

!

transport rsvp-te

attribute-set p2mp-te set1

!

示例拓扑和配置

P2MP隧道是自动发现的隧道。不支持静态P2MP隧道。

不使用静态隧道配置。如果自动P2MP隧道配置用作备份节点，则必须在所有PE路由器和P路由器上启用。bud节点同时是中点和尾端路由器。

此处显示的是带配置的示例拓扑。在此拓扑中，P2MP PW在三个PE和充当芽节点的P路由器之间创建。所有三台PE路由器都充当Head（用于入口流量）和Tail（用于出口流量）。

PE1配置

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#show run

hostname PE1

!

ipv4 unnumbered mpls traffic-eng Loopback0

!

interface Loopback0

ipv4 address 209.165.200.225 255.255.255.255

!

interface GigabitEthernet0/1/1/0

description connected P router

ipv4 address 209.165.201.1 255.255.255.224

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

description connected to P router

ipv4 address 209.165.201.151 255.255.255.224

transceiver permit pid all

!

interface GigabitEthernet0/1/1/10

transceiver permit pid all

!

interface GigabitEthernet0/1/1/10.1 l2transport

encapsulation dot1q 1

!

router ospf 100

router-id 209.165.200.225

area 0

mpls traffic-eng

interface Loopback0

!

interface GigabitEthernet0/1/1/0

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

!

!

mpls traffic-eng router-id 209.165.200.225

!

router bgp 100

nsr

bgp router-id 209.165.200.225

bgp graceful-restart

address-family l2vpn vpls-vpws

!

neighbor 209.165.200.226

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

neighbor 209.165.200.227

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

neighbor 209.165.200.228

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

!

l2vpn

bridge group bg1

bridge-domain bg1_bd1

interface GigabitEthernet0/1/1/10.1

!

vfi bg1_bd1_vfi

vpn-id 1

autodiscovery bgp

rd auto

route-target 209.165.201.1:1

signaling-protocol bgp

ve-id 100

!

!

multicast p2mp

signaling-protocol bgp

!

transport rsvp-te

attribute-set p2mp-te set1

!

!

!

!

!

!

rsvp

interface GigabitEthernet0/1/1/0

bandwidth 100000

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

bandwidth 100000

!

!

mpls traffic-eng

interface GigabitEthernet0/1/1/0

auto-tunnel backup

nhop-only

!

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

auto-tunnel backup

nhop-only

!

!

auto-tunnel p2mp

tunnel-id min 100 max 200

!

auto-tunnel backup

tunnel-id min 1000 max 1500

!

attribute-set p2mp-te set1

bandwidth 10000

fast-reroute

record-route

!

!

mpls ldp

nsr

graceful-restart

router-id 209.165.200.225

interface GigabitEthernet0/1/1/0

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

!

!

end

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#

P配置

RP/0/RSP0/CPU0:P#show run

hostname P

ipv4 unnumbered mpls traffic-eng Loopback0

interface Loopback0

ipv4 address 209.165.200.226 255.255.255.255

!

interface GigabitEthernet0/1/1/0

description connected to PE1 router

ipv4 address 209.165.201.2 255.255.255.224

transceiver permit pid all

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

description connected to PE1 router

ipv4 address 209.165.201.152 255.255.255.224

transceiver permit pid all

!

interface GigabitEthernet0/1/1/3

description connected to PE2 router

ipv4 address 209.165.201.61 255.255.255.224

!

interface GigabitEthernet0/1/1/4

transceiver permit pid all

!

interface GigabitEthernet0/1/1/4.1 l2transport

encapsulation dot1q 1

!

interface GigabitEthernet0/1/1/8

description connected to PE3 router

ipv4 address 209.165.201.101 255.255.255.224

!

router ospf 100

nsr

nsf cisco

area 0

mpls traffic-eng

interface Loopback0

!

interface GigabitEthernet0/1/1/0

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

!

interface GigabitEthernet0/1/1/3

!

interface GigabitEthernet0/1/1/8

!

!

mpls traffic-eng router-id 209.165.200.226

!

router bgp 100

nsr

bgp router-id 209.165.200.226

bgp graceful-restart

address-family l2vpn vpls-vpws

!

neighbor 209.165.200.225

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

neighbor 209.165.200.227

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

neighbor 209.165.200.228

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

!

l2vpn

bridge group bg1

bridge-domain bg1_bd1

interface GigabitEthernet0/1/1/4.1

!

vfi bg1_bd1_vfi

vpn-id 1

autodiscovery bgp

rd auto

route-target 209.165.201.1:1

signaling-protocol bgp

ve-id 200

!

!

multicast p2mp

signaling-protocol bgp

!

transport rsvp-te

attribute-set p2mp-te set1

!

!

!

!

!

!

rsvp

interface GigabitEthernet0/1/1/0

bandwidth 100000

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

bandwidth 100000

!

interface GigabitEthernet0/1/1/3

bandwidth 100000

!

interface GigabitEthernet0/1/1/8

bandwidth 100000

!

!

mpls traffic-eng

interface GigabitEthernet0/1/1/0

auto-tunnel backup

nhop-only

!

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

auto-tunnel backup

nhop-only

!

!

interface GigabitEthernet0/1/1/3

!

interface GigabitEthernet0/1/1/8

!

auto-tunnel p2mp

tunnel-id min 100 max 200

!

auto-tunnel backup

tunnel-id min 1000 max 1500

!

attribute-set p2mp-te set1

bandwidth 10000

fast-reroute

record-route

!

!

mpls ldp

nsr

graceful-restart

router-id 209.165.200.226

interface GigabitEthernet0/1/1/0

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

!

interface GigabitEthernet0/1/1/3

!

interface GigabitEthernet0/1/1/8

!

!

end

RP/0/RSP0/CPU0:P#

PE2配置

RP/0/RSP0/CPU0:PE2#show run

hostname PE2

ipv4 unnumbered mpls traffic-eng Loopback0

interface Loopback0

ipv4 address 209.165.200.227 255.255.255.255

!

interface GigabitEthernet0/3/0/2.1 l2transport

encapsulation dot1q 1

!

interface GigabitEthernet0/3/0/3

description connected to P router

ipv4 address 209.165.201.62 255.255.255.224

transceiver permit pid all

!

router ospf 100

nsr

router-id 209.165.200.227

nsf cisco

area 0

mpls traffic-eng

interface Loopback0

!

interface GigabitEthernet0/3/0/3

!

!

mpls traffic-eng router-id 209.165.200.227

!

router bgp 100

nsr

bgp router-id 209.165.200.227

bgp graceful-restart

address-family l2vpn vpls-vpws

!

neighbor 209.165.200.225

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

neighbor 209.165.200.226

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

neighbor 209.165.200.228

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

!

l2vpn

bridge group bg1

bridge-domain bg1_bd1

interface GigabitEthernet0/3/0/2.1

!

vfi bg1_bd1_vfi

vpn-id 1

autodiscovery bgp

rd auto

route-target 209.165.201.1:1

signaling-protocol bgp

ve-id 300

!

!

multicast p2mp

signaling-protocol bgp

!

transport rsvp-te

attribute-set p2mp-te set1

!

!

!

!

!

!

rsvp

interface GigabitEthernet0/3/0/3

bandwidth 100000

!

!

mpls traffic-eng

interface GigabitEthernet0/3/0/3

!

auto-tunnel p2mp

tunnel-id min 100 max 200

!

auto-tunnel backup

tunnel-id min 1000 max 1500

!

attribute-set p2mp-te set1

bandwidth 10000

fast-reroute

record-route

!

!

mpls ldp

nsr

graceful-restart

router-id 209.165.200.227

interface GigabitEthernet0/3/0/3

!

!

end

RP/0/RSP0/CPU0:PE2#

PE3配置

RP/0/RSP0/CPU0:PE3#show run

hostname PE3

ipv4 unnumbered mpls traffic-eng Loopback0

interface Loopback0

ipv4 address 209.165.200.228 255.255.255.255

!

interface GigabitEthernet0/2/1/8

description connected to P router

ipv4 address 209.165.201.102 255.255.255.224

transceiver permit pid all

!

interface GigabitEthernet0/2/1/11

transceiver permit pid all

!

interface GigabitEthernet0/2/1/11.1 l2transport

encapsulation dot1q 1

!

router ospf 100

nsr

router-id 209.165.200.228

nsf cisco

area 0

mpls traffic-eng

interface Loopback0

!

interface GigabitEthernet0/2/1/8

!

!

mpls traffic-eng router-id 209.165.200.228

!

router bgp 100

nsr

bgp router-id 209.165.200.228

bgp graceful-restart

address-family l2vpn vpls-vpws

!

neighbor 209.165.200.225

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

neighbor 209.165.200.226

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

neighbor 209.165.200.227

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

!

l2vpn

bridge group bg1

bridge-domain bg1_bd1

interface GigabitEthernet0/2/1/11.1

!

vfi bg1_bd1_vfi

vpn-id 1

autodiscovery bgp

rd auto

route-target 209.165.201.1:1

signaling-protocol bgp

ve-id 400

!

!

multicast p2mp

signaling-protocol bgp

!

transport rsvp-te

attribute-set p2mp-te set1

!

!

!

!

!

!

rsvp

interface GigabitEthernet0/2/1/8

bandwidth 1000000

!

!

mpls traffic-eng

interface GigabitEthernet0/2/1/8

!

auto-tunnel p2mp

tunnel-id min 100 max 200

!

auto-tunnel backup

tunnel-id min 1000 max 1500

!

attribute-set p2mp-te set1

bandwidth 10000

fast-reroute

record-route

!

!

mpls ldp

nsr

graceful-restart

router-id 209.165.200.228

interface GigabitEthernet0/2/1/8

!

!

end

RP/0/RSP0/CPU0:PE3#

验证 — Show命令

这些show命令可用于调试和验证P2MP PW和P2MP MPLS TE隧道的状态。

- show l2vpn bridge-domain

- show l2vpn bridge-domain detail

- show mpls traffic-eng tunnels p2mp

- show mpls forwarding labels <label> detail

- show mpls traffic-eng tunnels p2mp tabular

例如：

show l2vpn bridge-domain

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#show l2vpn bridge-domain

Legend: pp = Partially Programmed.

Bridge group: bg1, bridge-domain: bg1_bd1, id: 0, state: up, ShgId: 0, MSTi: 0

Aging: 300 s, MAC limit: 4000, Action: none, Notification: syslog

Filter MAC addresses: 0

ACs: 1 (1 up), VFIs: 1, PWs: 3 (3 up), PBBs: 0 (0 up)

List of ACs:

GigabitEthernet0/1/1/10.1, state: up, Static MAC addresses: 0

List of Access PWs:

List of VFIs:

VFI bg1_bd1_vfi (up)

P2MP: RSVP-TE, BGP, 1, Tunnel Up

Neighbor 209.165.200.226 pw-id 1, state: up, Static MAC addresses: 0

Neighbor 209.165.200.227 pw-id 1, state: up, Static MAC addresses: 0

Neighbor 209.165.200.228 pw-id 1, state: up, Static MAC addresses: 0

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#

show l2vpn bridge-domain detail

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#show l2vpn bridge-domain detail

Legend: pp = Partially Programmed.

Bridge group: bg1, bridge-domain: bg1_bd1, id: 0, state: up, ShgId: 0, MSTi: 0

Coupled state: disabled

MAC learning: enabled

MAC withdraw: enabled

MAC withdraw for Access PW: enabled

MAC withdraw sent on: bridge port up

MAC withdraw relaying (access to access): disabled

Flooding:

Broadcast & Multicast: enabled

Unknown unicast: enabled

MAC aging time: 300 s, Type: inactivity

MAC limit: 4000, Action: none, Notification: syslog

MAC limit reached: no

MAC port down flush: enabled

MAC Secure: disabled, Logging: disabled

Split Horizon Group: none

Dynamic ARP Inspection: disabled, Logging: disabled

IP Source Guard: disabled, Logging: disabled

DHCPv4 snooping: disabled

IGMP Snooping: enabled

IGMP Snooping profile: none

MLD Snooping profile: none

Storm Control: disabled

Bridge MTU: 1500

MIB cvplsConfigIndex: 1

Filter MAC addresses:

P2MP PW: enabled

Create time: 18/02/2014 03:47:59 (00:41:54 ago)

No status change since creation

ACs: 1 (1 up), VFIs: 1, PWs: 3 (3 up), PBBs: 0 (0 up)

List of ACs:

AC: GigabitEthernet0/1/1/10.1, state is up

Type VLAN; Num Ranges: 1

VLAN ranges: [1, 1]

MTU 1504; XC ID 0x8802a7; interworking none

MAC learning: enabled

Flooding:

Broadcast & Multicast: enabled

Unknown unicast: enabled

MAC aging time: 300 s, Type: inactivity

MAC limit: 4000, Action: none, Notification: syslog

MAC limit reached: no

MAC port down flush: enabled

MAC Secure: disabled, Logging: disabled

Split Horizon Group: none

Dynamic ARP Inspection: disabled, Logging: disabled

IP Source Guard: disabled, Logging: disabled

DHCPv4 snooping: disabled

IGMP Snooping: enabled

IGMP Snooping profile: none

MLD Snooping profile: none

Storm Control: disabled

Static MAC addresses:

Statistics:

packets: received 0, sent 0

bytes: received 0, sent 0

Storm control drop counters:

packets: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

bytes: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

Dynamic ARP inspection drop counters:

packets: 0, bytes: 0

IP source guard drop counters:

packets: 0, bytes: 0

List of Access PWs:

List of VFIs:

VFI bg1_bd1_vfi (up)

P2MP:

Type RSVP-TE, BGP signaling, PTree ID 1

P2MP Status: Tunnel Up

P2MP-TE attribute-set: set1

Tunnel tunnel-mte100, Local Label: 289994

VPN-ID: 1, Auto Discovery: BGP, state is Provisioned (Service Connected)

Route Distinguisher:  (auto) 209.165.200.225:32768

Import Route Targets:

209.165.201.1:1

Export Route Targets:

209.165.201.1:1

Signaling protocol: BGP

Local VE-ID: 100 ,  Advertised Local VE-ID : 100

VE-Range: 10

PW: neighbor 209.165.200.226, PW ID 1, state is up ( established )

PW class not set, XC ID 0xc0000001

Encapsulation MPLS, Auto-discovered (BGP), protocol BGP

Source address 209.165.200.225

PW type VPLS, control word disabled, interworking none

Sequencing not set

MPLS         Local                          Remote

------------ ------------------------------ -------------------------

Label        289959                         16030

MTU          1500                           1500

Control word disabled                       disabled

PW type      VPLS                           VPLS

VE-ID        100                            200

------------ ------------------------------ -------------------------

MIB cpwVcIndex: 3221225473

Create time: 18/02/2014 03:58:31 (00:31:23 ago)

Last time status changed: 18/02/2014 03:58:31 (00:31:23 ago)

MAC withdraw messages: sent 0, received 0

Static MAC addresses:

Statistics:

packets: received 0, sent 0

bytes: received 0, sent 0

Storm control drop counters:

packets: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

bytes: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

DHCPv4 snooping: disabled

IGMP Snooping profile: none

MLD Snooping profile: none

P2MP-PW:

FEC            Local                         Remote

-------------- ----------------------------- ----------------------

Label          NULL (inclusive tree)         NULL (inclusive tree)

P2MP ID        100                           100

Flags          0x00                          0x00

PTree Type     RSVP-TE                       RSVP-TE

Tunnel ID      100                           100

Ext. Tunnel ID 209.165.200.225               209.165.200.226

Statistics:

packets: received 0

bytes: received 0

PW: neighbor 209.165.200.227, PW ID 1, state is up ( established )

PW class not set, XC ID 0xc0000002

Encapsulation MPLS, Auto-discovered (BGP), protocol BGP

Source address 209.165.200.225

PW type VPLS, control word disabled, interworking none

Sequencing not set

MPLS         Local                          Remote

------------ ------------------------------ -------------------------

Label        289944                         16030

MTU          1500                           1500

Control word disabled                       disabled

PW type      VPLS                           VPLS

VE-ID        100                            300

------------ ------------------------------ -------------------------

MIB cpwVcIndex: 3221225474

Create time: 18/02/2014 04:05:25 (00:24:29 ago)

Last time status changed: 18/02/2014 04:05:25 (00:24:29 ago)

MAC withdraw messages: sent 0, received 0

Static MAC addresses:

Statistics:

packets: received 0, sent 0

bytes: received 0, sent 0

Storm control drop counters:

packets: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

bytes: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

DHCPv4 snooping: disabled

IGMP Snooping profile: none

MLD Snooping profile: none

P2MP-PW:

FEC            Local                         Remote

-------------- ----------------------------- ----------------------

Label          NULL (inclusive tree)         NULL (inclusive tree)

P2MP ID        100                           100

Flags          0x00                          0x00

PTree Type     RSVP-TE                       RSVP-TE

Tunnel ID      100                           100

Ext. Tunnel ID 209.165.200.225               209.165.200.227

Statistics:

packets: received 0

bytes: received 0

PW: neighbor 209.165.200.228, PW ID 1, state is up ( established )

PW class not set, XC ID 0xc0000003

Encapsulation MPLS, Auto-discovered (BGP), protocol BGP

Source address 209.165.200.225

PW type VPLS, control word disabled, interworking none

Sequencing not set

MPLS         Local                          Remote

------------ ------------------------------ -------------------------

Label        289929                         16045

MTU          1500                           1500

Control word disabled                       disabled

PW type      VPLS                           VPLS

VE-ID        100                            400

------------ ------------------------------ -------------------------

MIB cpwVcIndex: 3221225475

Create time: 18/02/2014 04:08:11 (00:21:43 ago)

Last time status changed: 18/02/2014 04:08:11 (00:21:43 ago)

MAC withdraw messages: sent 0, received 0

Static MAC addresses:

Statistics:

packets: received 0, sent 0

bytes: received 0, sent 0

Storm control drop counters:

packets: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

bytes: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

DHCPv4 snooping: disabled

IGMP Snooping profile: none

MLD Snooping profile: none

P2MP-PW:

FEC            Local                         Remote

-------------- ----------------------------- ----------------------

Label          NULL (inclusive tree)         NULL (inclusive tree)

P2MP ID        100                           100

Flags          0x00                          0x00

PTree Type     RSVP-TE                       RSVP-TE

Tunnel ID      100                           100

Ext. Tunnel ID 209.165.200.225               209.165.200.228

Statistics:

packets: received 0

bytes: received 0

VFI Statistics:

drops: illegal VLAN 0, illegal length 0

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#

show mpls traffic-eng tunnels p2mp

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#show mpls traffic-eng tunnels p2mp

Name: tunnel-mte100 (auto-tunnel for VPLS (l2vpn))

Signalled-Name: auto_PE1_mt100

Status:

Admin: up  Oper: up (Up for 00:32:35)

Config Parameters:

Bandwidth: 0 kbps (CT0) Priority: 7 7 Affinity: 0x0/0xffff

Interface Bandwidth: 10000 kbps

Metric Type: TE (default)

Fast Reroute: Enabled, Protection Desired: Any

Record Route: Enabled

Reoptimization after affinity failure: Enabled

Attribute-set: set1 (type p2mp-te)

Destination summary: (3 up, 0 down, 0 disabled) Affinity: 0x0/0xffff

Auto-bw: disabled

Destination: 209.165.200.226

State: Up for 00:32:35

Path options:

path-option 10 dynamic     [active]

Destination: 209.165.200.227

State: Up for 00:25:41

Path options:

path-option 10 dynamic     [active]

Destination: 209.165.200.228

State: Up for 00:22:55

Path options:

path-option 10 dynamic     [active]

Current LSP:

lsp-id: 10004 p2mp-id: 100 tun-id: 100 src: 209.165.200.225 extid:

209.165.200.225

LSP up for: 00:32:35 (since Tue Feb 18 03:58:31 UTC 2014)

Reroute Pending: No

Inuse Bandwidth: 0 kbps (CT0)

Number of S2Ls: 3 connected, 0 signaling proceeding, 0 down

S2L Sub LSP: Destination 209.165.200.226 Signaling Status: connected

S2L up for: 00:32:35 (since Tue Feb 18 03:58:31 UTC 2014)

Sub Group ID: 1 Sub Group Originator ID: 209.165.200.225

Path option path-option 10 dynamic    (path weight 1)

Path info (OSPF 100 area 0)

209.165.201.2

209.165.200.226

S2L Sub LSP: Destination 209.165.200.227 Signaling Status: connected

S2L up for: 00:25:41 (since Tue Feb 18 04:05:25 UTC 2014)

Sub Group ID: 2 Sub Group Originator ID: 209.165.200.225

Path option path-option 10 dynamic    (path weight 2)

Path info (OSPF 100 area 0)

209.165.201.2

209.165.201.61

209.165.201.62

209.165.200.227

S2L Sub LSP: Destination 209.165.200.228 Signaling Status: connected

S2L up for: 00:22:55 (since Tue Feb 18 04:08:11 UTC 2014)

Sub Group ID: 4 Sub Group Originator ID: 209.165.200.225

Path option path-option 10 dynamic    (path weight 2)

Path info (OSPF 100 area 0)

209.165.201.2

209.165.201.101

209.165.201.102

209.165.200.228

Reoptimized LSP (Install Timer Remaining 0 Seconds):

None

Cleaned LSP (Cleanup Timer Remaining 0 Seconds):

None

LSP Tunnel 209.165.200.226 100 [10005] is signalled, connection is up

Tunnel Name: auto_P_mt100 Tunnel Role: Tail

InLabel: GigabitEthernet0/1/1/0, 289995

Signalling Info:

Src 209.165.200.226 Dst 209.165.200.225, Tun ID 100, Tun Inst 10005, Ext ID

209.165.200.226

Router-IDs: upstream   209.165.200.226

local      209.165.200.225

Bandwidth: 0 kbps (CT0) Priority:  7  7 DSTE-class: 0

Soft Preemption: None

Path Info:

Incoming Address: 209.165.201.1

Incoming:

Explicit Route:

Strict, 209.165.201.1

Strict, 209.165.200.225

Record Route:

IPv4 209.165.201.2, flags 0x0

Tspec: avg rate=0 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=0 kbits

Session Attributes: Local Prot: Set, Node Prot: Not Set, BW Prot: Not Set

Soft Preemption Desired: Not Set

Resv Info: None

Record Route: Empty

Resv Info:

Record Route: Empty

Fspec: avg rate=0 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=0 kbits

LSP Tunnel 209.165.200.227 100 [10003] is signalled, connection is up

Tunnel Name: auto_PE2_mt100 Tunnel Role: Tail

InLabel: GigabitEthernet0/1/1/0, 289998

Signalling Info:

Src 209.165.200.227 Dst 209.165.200.225, Tun ID 100, Tun Inst 10003, Ext ID

209.165.200.227

Router-IDs: upstream   209.165.200.226

local      209.165.200.225

Bandwidth: 0 kbps (CT0) Priority:  7  7 DSTE-class: 0

Soft Preemption: None

Path Info:

Incoming Address: 209.165.201.1

Incoming:

Explicit Route:

Strict, 209.165.201.1

Strict, 209.165.200.225

Record Route:

IPv4 209.165.201.2, flags 0x0

IPv4 209.165.201.62, flags 0x0

Tspec: avg rate=0 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=0 kbits

Session Attributes: Local Prot: Set, Node Prot: Not Set, BW Prot: Not Set

Soft Preemption Desired: Not Set

Resv Info: None

Record Route: Empty

Resv Info:

Record Route: Empty

Fspec: avg rate=0 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=0 kbits

LSP Tunnel 209.165.200.228 100 [10004] is signalled, connection is up

Tunnel Name: auto_PE3_mt100 Tunnel Role: Tail

InLabel: GigabitEthernet0/1/1/0, 289970

Signalling Info:

Src 209.165.200.228 Dst 209.165.200.225, Tun ID 100, Tun Inst 10004, Ext ID

209.165.200.228

Router-IDs: upstream   209.165.200.226

local      209.165.200.225

Bandwidth: 0 kbps (CT0) Priority:  7  7 DSTE-class: 0

Soft Preemption: None

Path Info:

Incoming Address: 209.165.201.1

Incoming:

Explicit Route:

Strict, 209.165.201.1

Strict, 209.165.200.225

Record Route:

IPv4 209.165.201.2, flags 0x0

IPv4 209.165.201.102, flags 0x0

Tspec: avg rate=0 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=0 kbits

Session Attributes: Local Prot: Set, Node Prot: Not Set, BW Prot: Not Set

Soft Preemption Desired: Not Set

Resv Info: None

Record Route: Empty

Resv Info:

Record Route: Empty

Fspec: avg rate=0 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=0 kbits

Displayed 1 (of 2) heads, 0 (of 0) midpoints, 3 (of 4) tails

Displayed 1 up, 0 down, 0 recovering, 0 recovered heads

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#

show mpls forwarding labels  detail

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#show mpls forwarding labels 289994 detail

Local  Outgoing    Prefix             Outgoing     Next Hop        Bytes

Label  Label       or ID              Interface                    Switched

------ ----------- ------------------ ------------ --------------- ------------

289994             P2MP TE: 100

Updated Feb 18 03:58:32.360

TE Tunnel Head, tunnel ID: 100, tunnel ifh: 0x8000e20

IPv4 Tableid: 0xe0000000, IPv6 Tableid: 0xe0800000

Flags:IP Lookup:not-set, Expnullv4:not-set, Expnullv6:set

Payload Type v4:set, Payload Type v6:not-set, l2vpn:set

Head:set, Tail:not-set, Bud:not-set, Peek:not-set, inclusive:set

Ingress Drop:not-set, Egress Drop:not-set

Platform Data&colon;{0x2000000, 0x2000000, 0x0, 0x0}, RPF-ID:0x80003

VPLS Disposition: Bridge ID: 0, SHG ID: 0, PW Xconnect ID: 0x0

mpls paths: 1, local mpls paths: 0, protected mpls paths: 1

16005       P2MP TE: 100       Gi0/1/1/0    209.165.201.2   0

Updated Feb 18 03:58:32.360

My Nodeid:65, Interface Nodeid:2065, Backup Interface Nodeid:2065

Packets Switched: 0

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#

show mpls traffic-eng tunnels p2mp tabular

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#show mpls traffic-eng tunnels p2mp tabular

Tunnel   LSP     Destination          Source           FRR  LSP  Path

Name    ID         Address         Address  State  State Role  Prot

----------------- ----- --------------- --------------- ------ ------ ---- -----

^tunnel-mte100 10004 209.165.200.226 209.165.200.225     up  Ready Head

^tunnel-mte100 10004 209.165.200.227 209.165.200.225     up  Ready Head

^tunnel-mte100 10004 209.165.200.228 209.165.200.225     up  Ready Head

auto_P_mt100 10005 209.165.200.225 209.165.200.226     up  Inact Tail

auto_PE2_mt100 10003 209.165.200.225 209.165.200.227     up  Inact Tail

auto_PE3_mt100 10004 209.165.200.225 209.165.200.228     up  Inact Tail

* = automatically created backup tunnel

^ = automatically created P2MP tunnel

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#

排除VPLS LSM故障

常见配置问题

L2VPN中P2MP问题的最常见原因如下所示。

- LSM的BGP配置与BGP-AD的BGP配置完全相同。确保通过为BGP邻居配置address-family l2vpn vpls-vpws来导出/导入l2vpn vpls-vpws地址系列路由。

- 存在MPLS和组播配置错误。

必须在P2MP PW通过的接口上启用MPLS流量工程。

mpls traffic-eng

interface gigabit <>

auto-tunnel p2mp

tunnel-id min 100 max 200

Enable multicast-routing for interfaces.

multicast-routing

address-family ipv4

interface all enable

- Cisco IOS XR版本5.1.0中LSM的L2VPN配置要求您：

- 配置VFI的VPN ID配置

- 为VFI配置组播P2MP。配置传输协议和信令协议，如以下示例配置所示：

l2vpn

bridge group bg

bridge-domain bd1

vfi vf1

vpn-id 1

autodiscovery bgp

rd auto

route-target 209.165.201.7:1

signaling-protocol bgp

ve-id 1

multicast p2mp

signaling-protocol bgp

transport rsvp-te

- 必须正确设置LSM头/尾。在Cisco IOS XR版本5.1.0中，每个LSM尾部也是LSM头，反之亦然。由于路由器之间没有显式LSM功能交换，因此启用LSM的网桥域中的所有路由器都必须参与LSM。

L2VPN和L2FIB Show命令和故障排除

- L2VPN管理器进程(l2vpn_mgr)与MPLS流量工程(TE)控制进程(te_control)通信并请求创建隧道。使用以下命令，确保te_control和l2vpn_mgr进程处于运行状态：

- show process l2vpn_mgr

- show process te_control

- 检查l2vpn_mgr进程是否已请求创建隧道。此显示命令中应包含隧道的条目：

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#show l2vpn atom-db preferred-path

Tunnel               BW Tot/Avail/Resv    Peer ID            VC ID

----------------------------------------------------------------------

tunnel-mte1 0/0/0                         209.165.200.226    1

209.165.200.227    1

209.165.200.228    1

- L2VPN必须从te_control进程接收隧道信息。验证此show命令具有非零详细信息，例如tunnel-id、Ext.tunnel-id、tunnel-ifh和p2mp-id:

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#show l2vpn atom-db preferred-path private

Tunnel tunnel-mte1 0/0/0:

Peer ID: 209.165.200.226, VC-ID 1

Peer ID: 209.165.200.227, VC-ID 1

Peer ID: 209.165.200.228, VC-ID 1

MTE details:

tunnel-ifh: 0x08000e20

local-label: 289994

p2mp-id: 100

tunnel-id: 100

Ext.tunnel-id: 209.165.200.225

- L2VPN必须向所有其他PE路由器通告提供商组播服务实例(PMSI)。检查l2vpn_mgr是否已发送已配置VFI的PMSI。事件LSM Head:send PMSI应存在于VFI的事件历史记录中。

RP/0/0/CPU0:one#show l2vpn bridge-domain p2mp private

[...]

Object: VFI

Base info: version=0x0, flags=0x0, type=0, reserved=0

VFI event trace history  [Num events: 5]

----------------------------------------------------------------------------

Time                Event                         Flags      Flags

====                =====                         =====      =====

Dec  3 08:52:37.504 LSM Head: P2MP Provision      00000001, 00000000 -  -

Dec  3 08:52:37.504 BD VPN Add                    00000000, 00000000 M  -

Dec  3 08:55:56.672 LSM Head: MTE updated         00000001, 00000000 -  -

Dec  3 08:55:56.672 LSM Head: send PMSI           00000480, 00002710 -  -

----------------------------------------------------------------------------

[...]

- 其他路由器上的L2VPN应接收刚刚发送的PMSI。确保LSM Tail: PMSI received显示在接收端的事件历史记录中：

RP/0/0/CPU0:two#show l2vpn bridge-domain p2mp private

[...]

VFI event trace history  [Num events: 7]

----------------------------------------------------------------------------

Time                Event                         Flags      Flags

====                =====                         =====      =====

Dec  3 08:42:49.216 LSM Head: P2MP Provision      00000001, 00000000 -  -

Dec  3 08:42:50.240 LSM Head: MTE updated         00000001, 00000070 -  -

Dec  3 08:42:50.240 LSM Head: send PMSI           00000480, 00002710 -  -

Dec  3 08:43:51.680 BD VPN Add                    00000000, 00000000 -  -

Dec  3 08:44:59.776 LSM Tail: PMSI received       0100a8c0, 00002710 -  -

Dec  3 08:45:00.288 LSM Head: MTE updated         00000001, 00000000 -  -

----------------------------------------------------------------------------

[...]

- 每台路由器都是LSM头和尾，应该发送PMSI并从其他每台路由器接收PMSI。检查的第一台路由器应该从其他每个节点接收PMSI。

- 第2层转发信息库(L2FIB)必须从L2VPN接收HEAD信息，并且必须将它们下载到线卡。

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#show l2vpn forwarding bridge-domain detail location 0/1/CPU0

Bridge-domain name: bg1:bg1_bd1, id: 0, state: up

MAC learning: enabled

MAC port down flush: enabled

Flooding:

Broadcast & Multicast: enabled

Unknown unicast: enabled

MAC aging time: 300 s, Type: inactivity

MAC limit: 4000, Action: none, Notification: syslog

MAC limit reached: no

MAC Secure: disabled, Logging: disabled

DHCPv4 snooping: profile not known on this node

Dynamic ARP Inspection: disabled, Logging: disabled

IP Source Guard: disabled, Logging: disabled

IGMP snooping: disabled, flooding: enabled

MLD snooping: disabled, flooding: disabled

Storm control: disabled

P2MP PW: enabled

Ptree type: RSVP-TE, TE i/f: tunnel-mte100,

nhop valid: TRUE, Status: Bound, Label: 289994

Bridge MTU: 1500 bytes

Number of bridge ports: 4

Number of MAC addresses: 0

Multi-spanning tree instance: 0

- L2FIB必须从L2VPN接收每个PW的TAIL信息，并且必须将它们下载到平台。

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#show l2vpn forwarding bridge-domain  hardware ingress detail

location 0/1/CPU0

Bridge-domain name: bg1:bg1_bd1, id: 0, state: up

MAC learning: enabled

MAC port down flush: enabled

Flooding:

Broadcast & Multicast: enabled

Unknown unicast: enabled

MAC aging time: 300 s, Type: inactivity

MAC limit: 4000, Action: none, Notification: syslog

MAC limit reached: no

MAC Secure: disabled, Logging: disabled

DHCPv4 snooping: profile not known on this node

Dynamic ARP Inspection: disabled, Logging: disabled

IP Source Guard: disabled, Logging: disabled

IGMP snooping: disabled, flooding: enabled

MLD snooping: disabled, flooding: disabled

Storm control: disabled

P2MP PW: enabled

Ptree type: RSVP-TE, TE i/f: tunnel-mte100,

nhop valid: TRUE, Status: Bound, Label: 289994

Bridge MTU: 1500 bytes

Number of bridge ports: 4

Number of MAC addresses: 0

Multi-spanning tree instance: 0

Platform Bridge context:

Last notification sent at: 02/18/2014 21:58:55

Ingress Bridge Domain: 0, State: Created

static MACs: 0, port level static MACs: 0, MAC limit: 4000, current MAC limit:

4000,    MTU: 1500, MAC limit action: 0

Rack 0 FGIDs:shg0: 0x00000000, shg1: 0x00000002, shg2: 0x00000002

Rack 1 FGIDs:shg0: 0x00000000, shg1: 0x00000000, shg2: 0x00000000

Flags: Virtual Table ID Disable, P2MP Enable, CorePW Attach

P2MP Head-end Info: Head end bound

Tunnel ifhandle: 0x08000e20, Internal Label: 289994, Local LC NP mask: 0x0,

Head-end Local LC NP mask: 0x0, All L2 Mcast routes local LC NP mask: 0x0

Rack: 0, Physical slot: 1, shg 0 members: 1, shg 1 members: 0, shg 2 members: 0

Platform Bridge HAL context:

Number of NPs: 4, NP mask: 0x0008, mgid index: 513, learn key: 0

NP: 3, shg 0 members: 1, shg 1 members: 0, shg 2 members: 0

MAC limit counter index: 0x00ec1e60

Platform Bridge Domain Hardware Information:

Bridge Domain: 0 NP 0

Flags: Virtual Table, Learn Enable, P2MP Tree Enabled

Head-end P-Tree Int Label: 289994

Num Members: 0, Learn Key: 0x00, Half Age: 5

fgid shg0: 0x0000, fgid shg1: 0x0002, fgid shg2: 0x0002, mgid index: 513

BD learn cntr: 0x00ec1e60

Bridge Domain: 0 NP 1

Flags: Virtual Table, Learn Enable, P2MP Tree Enabled

Head-end P-Tree Int Label: 289994

Num Members: 0, Learn Key: 0x00, Half Age: 5

fgid shg0: 0x0000, fgid shg1: 0x0002, fgid shg2: 0x0002, mgid index: 513

BD learn cntr: 0x00ec1e60

Bridge Domain: 0 NP 2

Flags: Virtual Table, Learn Enable, P2MP Tree Enabled

Head-end P-Tree Int Label: 289994

Num Members: 0, Learn Key: 0x00, Half Age: 5

fgid shg0: 0x0000, fgid shg1: 0x0002, fgid shg2: 0x0002, mgid index: 513

BD learn cntr: 0x00ec1e60

Bridge Domain: 0 NP 3

Flags: Virtual Table, Learn Enable, P2MP Tree Enabled

Head-end P-Tree Int Label: 289994

Num Members: 1, Learn Key: 0x00, Half Age: 5

fgid shg0: 0x0000, fgid shg1: 0x0002, fgid shg2: 0x0002, mgid index: 513

BD learn cntr: 0x00ec1e60

Bridge Member 0, copy 0

Flags: Active, XID: 0x06c002a7

Bridge Member 0, copy 1

Flags: Active, XID: 0x06c002a7

GigabitEthernet0/1/1/10.1, state: oper up

Number of MAC: 0

Statistics:

packets: received 0, sent 0

bytes: received 0, sent 0

Storm control drop counters:

packets: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

bytes: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

Dynamic arp inspection drop counters:

packets: 0, bytes: 0

IP source guard drop counters:

packets: 0, bytes: 0

Platform Bridge Port context:

Last notification sent at: 02/18/2014 21:58:56

Ingress State: Bound

Flags: None

Platform AC context:

Ingress AC: VPLS, State: Bound

Flags: Port Level MAC Limit

XID: 0x06c002a7, SHG: None

uIDB: 0x001a, NP: 3, Port Learn Key: 0

Slot flood mask rack 0: 0x200000 rack 1: 0x0 NP flood mask: 0x0008

NP3

Ingress uIDB:

Flags: L2, Status, Racetrack Eligible, VPLS

Stats Ptr: 0x5302c9, uIDB index: 0x001a, Wire Exp Tag: 1

BVI Bridge Domain: 0, BVI Source XID: 0x00000000

VLAN1: 0, VLAN1 etype: 0x0000, VLAN2: 0, VLAN2 etype: 0x0000

L2 ACL Format: 0, L2 ACL ID: 0, IPV4 ACL ID: 0, IPV6 ACL ID: 0

QOS ID: 0, QOS Format ID: 0

Local Switch dest XID: 0x06c002a7

UIDB IF Handle: 0x02001042, Source Port: 0, Num VLANs: 0

Xconnect ID: 0x06c002a7, NP: 3

Type: AC

Flags: Learn enable, VPLS

uIDB Index: 0x001a

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e62

Split Horizon Group: None

Bridge Port     :  Bridge 0 Port 0

Flags: Active Member

XID: 0x06c002a7

Bridge Port Virt:  Bridge 0 Port 0

Flags: Active Member

XID: 0x06c002a7

Storm Control not enabled

Nbor 209.165.200.226 pw-id 1

Number of MAC: 0

Statistics:

packets: received 0, sent 2

bytes: received 0, sent 192

Storm control drop counters:

packets: broadcast 2, multicast 0, unknown unicast 0

bytes: broadcast 192, multicast 0, unknown unicast 0

Dynamic arp inspection drop counters:

packets: 0, bytes: 0

IP source guard drop counters:

packets: 0, bytes: 0

Statistics P2MP:

packets: received 0

bytes: received 0

Platform Bridge Port context:

Last notification sent at: 02/18/2014 21:58:55

Ingress State: Bound

Flags: None

P2MP PW enabled, P2MP Role: tail

Platform PW context:

Ingress PW: VPLS, State: Bound

XID: 0xc0008000, bridge: 0, MAC limit: 4000, l2vpn ldi index: 0x0001, vc label:

16030,  nr_ldi_hash: 0xab, r_ldi_hash: 0xbd, lag_hash: 0x17, SHG: VFI Enabled

Flags: MAC Limit Port Level

Port Learn Key: 0

Trident Layer Flags: None

Slot flood mask rack 0: 0x0 rack 1: 0x0 NP flood mask: 0x0000

Primary L3 path: ifhandle: 0x02000100, sfp_or_lagid: 0x00d2

Backup L3 path: Not set

NP0

Xconnect ID: 0xc0008000, NP: 0

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0xab, R-LDI Hash: 0xb7, LAG Hash: 0x17,

VC output label: 0x03e9e (16030), LDI: 0x0001, stats ptr: 0x00530258

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e62

Split Horizon Group: VFI Enabled

NP1

Xconnect ID: 0xc0008000, NP: 1

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0xab, R-LDI Hash: 0xb7, LAG Hash: 0x17,

VC output label: 0x03e9e (16030), LDI: 0x0001, stats ptr: 0x00530258

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e62

Split Horizon Group: VFI Enabled

NP2

Xconnect ID: 0xc0008000, NP: 2

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0xab, R-LDI Hash: 0xb7, LAG Hash: 0x17,

VC output label: 0x03e9e (16030), LDI: 0x0001, stats ptr: 0x00530300

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e62

Split Horizon Group: VFI Enabled

NP3

Xconnect ID: 0xc0008000, NP: 3

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0xab, R-LDI Hash: 0xb7, LAG Hash: 0x17,

VC output label: 0x03e9e (16030), LDI: 0x0001, stats ptr: 0x00530488

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e64

Split Horizon Group: VFI Enabled

Nbor 209.165.200.227 pw-id 1

Number of MAC: 0

Statistics:

packets: received 0, sent 1

bytes: received 0, sent 96

Storm control drop counters:

packets: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

bytes: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

Dynamic arp inspection drop counters:

packets: 0, bytes: 0

IP source guard drop counters:

packets: 0, bytes: 0

Statistics P2MP:

packets: received 0

bytes: received 0

Platform Bridge Port context:

Last notification sent at: 02/18/2014 21:58:55

Ingress State: Bound

Flags: None

P2MP PW enabled, P2MP Role: tail

Platform PW context:

Ingress PW: VPLS, State: Bound

XID: 0xc0008001, bridge: 0, MAC limit: 4000, l2vpn ldi index: 0x0002, vc label:

16030,  nr_ldi_hash: 0xab, r_ldi_hash: 0xbd, lag_hash: 0x17, SHG: VFI Enabled

Flags: MAC Limit Port Level

Port Learn Key: 0

Trident Layer Flags: None

Slot flood mask rack 0: 0x0 rack 1: 0x0 NP flood mask: 0x0000

Primary L3 path: ifhandle: 0x02000100, sfp_or_lagid: 0x00d2

Backup L3 path: Not set

NP0

Xconnect ID: 0xc0008001, NP: 0

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0xab, R-LDI Hash: 0xb7, LAG Hash: 0x17,

VC output label: 0x03e9e (16030), LDI: 0x0002, stats ptr: 0x0053025e

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e64

Split Horizon Group: VFI Enabled

NP1

Xconnect ID: 0xc0008001, NP: 1

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0xab, R-LDI Hash: 0xb7, LAG Hash: 0x17,

VC output label: 0x03e9e (16030), LDI: 0x0002, stats ptr: 0x0053025e

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e64

Split Horizon Group: VFI Enabled

NP2

Xconnect ID: 0xc0008001, NP: 2

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0xab, R-LDI Hash: 0xb7, LAG Hash: 0x17,

VC output label: 0x03e9e (16030), LDI: 0x0002, stats ptr: 0x00530306

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e64

Split Horizon Group: VFI Enabled

NP3

Xconnect ID: 0xc0008001, NP: 3

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0xab, R-LDI Hash: 0xb7, LAG Hash: 0x17,

VC output label: 0x03e9e (16030), LDI: 0x0002, stats ptr: 0x0053048e

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e66

Split Horizon Group: VFI Enabled

Nbor 209.165.200.228 pw-id 1

Number of MAC: 0

Statistics:

packets: received 0, sent 0

bytes: received 0, sent 0

Storm control drop counters:

packets: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

bytes: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

Dynamic arp inspection drop counters:

packets: 0, bytes: 0

IP source guard drop counters:

packets: 0, bytes: 0

Statistics P2MP:

packets: received 0

bytes: received 0

Platform Bridge Port context:

Last notification sent at: 02/18/2014 21:58:55

Ingress State: Bound

Flags: None

P2MP PW enabled, P2MP Role: tail

Platform PW context:

Ingress PW: VPLS, State: Bound

XID: 0xc0008002, bridge: 0, MAC limit: 4000, l2vpn ldi index: 0x0003, vc label:

16045,  nr_ldi_hash: 0x7b, r_ldi_hash: 0xb3, lag_hash: 0xa8, SHG: VFI Enabled

Flags: MAC Limit Port Level

Port Learn Key: 0

Trident Layer Flags: None

Slot flood mask rack 0: 0x0 rack 1: 0x0 NP flood mask: 0x0000

Primary L3 path: ifhandle: 0x02000100, sfp_or_lagid: 0x00d2

Backup L3 path: Not set

NP0

Xconnect ID: 0xc0008002, NP: 0

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0x7b, R-LDI Hash: 0xd6, LAG Hash: 0xa8,

VC output label: 0x03ead (16045), LDI: 0x0003, stats ptr: 0x00530264

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e66

Split Horizon Group: VFI Enabled

NP1

Xconnect ID: 0xc0008002, NP: 1

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0x7b, R-LDI Hash: 0xd6, LAG Hash: 0xa8,

VC output label: 0x03ead (16045), LDI: 0x0003, stats ptr: 0x00530264

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e66

Split Horizon Group: VFI Enabled

NP2

Xconnect ID: 0xc0008002, NP: 2

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0x7b, R-LDI Hash: 0xd6, LAG Hash: 0xa8,

VC output label: 0x03ead (16045), LDI: 0x0003, stats ptr: 0x0053030c

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e66

Split Horizon Group: VFI Enabled

NP3

Xconnect ID: 0xc0008002, NP: 3

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0x7b, R-LDI Hash: 0xd6, LAG Hash: 0xa8,

VC output label: 0x03ead (16045), LDI: 0x0003, stats ptr: 0x00530494

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e68

Split Horizon Group: VFI Enabled

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#