目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景

配置

ASR1006上用作服务器的配置

在ASR1006上捕获PPPoE数据包

相关信息

相关的思科支持社区讨论

简介

本文档介绍如何在ASR1000设备的入口接口上捕获以太网点对点数据包(PPPoE)数据包。

先决条件

要求

思科建议您在尝试此配置之前满足以下要求：

- ASR1k和客户端路由器之间的第1层连接已启用

使用的组件

本文档仅限XE版本3.13及更高版本。

PPPoE服务器 — ASR1006

PPPoE客户端 — 任何Cisco路由器

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

背景

本文档帮助技术人员确定PPPoE数据包是否实际到达充当PPPoE服务器的ASR1k路由器的接口。在排除PPPoE故障的情况下，此功能很有用。

配置

注意：使用命令查找工具（仅限注册用户）可获取有关本部分所使用命令的详细信息。

ASR1006上用作服务器的配置

ASR1006上用作服务器的配置示例如下所示：

接口GigabitEthernet0/0/2 >>>>连接到PPPoE客户端的接口

no ip address

negotiation auto

pppoe enable group global

cdp enable

BBA组PPPOE全局

virtual-template 1

interface Virtual-Template1

ip unnumbered loopback0

对等默认IP地址池测试

ppp authentication chap

结束

interface Loopback0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.255

结束

在ASR1006上捕获PPPoE数据包

在ASR1006路由器的执行提示符下启用以下命令：

ASR#调试平台条件接口千兆以太网0/0/2入口

ASR# debug platform packet-trace packet 256 fia-trace

ASR#调试平台条件启动

ASR# debug platform packet-trace enable

从PPPoE客户端启动PPPoE会话

ASR# show platform packet-trace summary

ASR# show platform packet-trace summary

Pkt输入输出状态原因

0 Gi0/0/2 internal0/0/rp:0 PUNT 3（第2层控制和传统）

1 Gi0/0/2 internal0/0/rp:0 PUNT 27(用户会话控制)

2 Gi0/0/2 internal0/0/rp:0 PUNT 27(用户会话控制)

3 Gi0/0/2 internal0/0/rp:0 PUNT 27(用户会话控制)

4 Gi0/0/2 internal0/0/rp:0 PUNT 27(用户会话控制)

5 Gi0/0/2 internal0/0/rp:0 PUNT 27(用户会话控制)

6 Gi0/0/2 internal0/0/rp:0 PUNT 27(用户会话控制)

7 Gi0/0/2 internal0/0/rp:0 PUNT 27(用户会话控制)

8 Gi0/0/2 internal0/0/rp:0 PUNT 27(用户会话控制)

现在，我们可以使用以下方法检查上述特定数据包：

ASR# show platform packet-trace packet 8

数据包:8 CBUG ID:8

摘要

输入:千兆以太网0/0/2

输出：internal0/0/rp:0

状态:PUNT 27(用户会话控制

时间戳

开始：1732092767453258纳秒(11/25/2015 09:27:01.520615 UTC)

STOP:1732092767494466纳秒(11/25/2015 09:27:01.520656 UTC)

路径跟踪

功能：FIA_TRACE

条目：0x802655e0 - PPPOE_GET_SESSION

失效时间：2493 ns

功能：FIA_TRACE

条目：0x805ce9e4 - ESS_ENTER_SWITCHING

失效时间：1293 ns

上述数据包显示PPPoE数据包正在到达接口。

您可以禁用Packet Tracer，如下所示：

ASR# no debug platform condition interface GigabitEthernet0/0/2 ingress

ASR# no debug platform packet-trace packet 256 fia-trace

ASR#调试平台条件停止

ASR# no debug platform packet-trace enable

相关信息

嵌入式数据包捕获