目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

电缆产品号、部件号和说明

相关信息

简介

本文档提供了确定适用于 Cisco 设备的电缆部件所需的信息。要根据您的需求找到正确的电缆，请参阅“电缆产品编号、部件编号和说明”部分的表。在“硬件”列中，找到需要电缆的计算机，然后查看相应的产品编号、部件号和部件说明。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档约定的信息，请参阅Cisco技术提示约定。

电缆产品号、部件号和说明

产品号

部件号

Hardware

描述

APP-IC1=

76-0617

AGS

控制台端口和电缆

APP-JC1=

76-0636-01

AGS

控制台端口和电缆

CAB-232FC=

72-0794-01

7000、4000、3600、2500、1600、接入服务器和 AccessPro PC 卡

凹头 DCE RS-232 电缆 10 FT

CAB-232MT=

72-0793-01

7000、4000、3600、2500、1600、接入服务器和 AccessPro PC 卡

凸头 DTE RS-232 电缆 10 FT

CAB-25AS-MMOD=

CAB-25AS-MMOD=

2509-2512、2500

电缆 CONN-MODEM TO RJ45 SHLD

CAB-25AS-FDTE=

CAB-25AS-FDTE=

2509-2512、2500

电缆 CONN-FDTEv

CAB-25AS-TELCO=

CAB-25AS-TELCO=

2509-2512

电缆 25AS 68PIN-2TELCO 50PIN

CAB-3C232=

72-0670-01

3000

10Ft RS232 DTE 3000 电缆 10Ft RS232 DTE 3000 电缆 v

CAB-3C232C

72-0736-01

3000、3104/3204

RS232 DCE 电缆

CAB-3C449=

72-0672-01

3000

10Ft RS449 DTE 3000 电缆

CAB-3C449C=

72-0738-01

3000、3104/3204

RS449 DCE 电缆

CAB-3C530=

72-0732-01

3000

10Ft RE530 DTE 3000 电缆

CAB-3CE18=

72-0676-01

3000、2000、IGS

18" 以太网适配器电缆

CAB-3CV35V2=

72-0671-02

3000

10ft V.35 DTE 3000 电缆 V2

CAB-3CV35V2C=

72-0740-02

3000、3104/3204

V.35 DCE 电缆 (V2)

CAB-3CX21=

72-0683-02

3000

10Ft X.21 DTE 3000 电缆

CAB-3CX21C=

72-0737-01

3000、3104/3204

X.21 DCE 电缆

CAB-449FC=

72-0796-01

7000、4000、2500

凹头 DCE RS-449 电缆 FT

CAB-449MT=

72-0795-01

7000、4000、2500

凸头 DTE RS-449 电缆 10 FT

CAB-500DCF=

29-0809-01

CS500

DB-25 连接器，DCE 凹头

CAB-500DCM=

29-0808-01

CS500

DB-25 连接器，DCE 凸头

CAB-500DTF=

29-0810-01

CS500

DB-25 连接器，DTE 凹头

CAB-500DTM=

29-0811-01

CS500

DB-25 连接器，DTE 凸头

CAB-500RJ=

31-0590-01

2500、CS500

RJ-45 控制台电缆

CAB-530MT=

72-0797-01

7000、4000、3600、2500、1600、接入服务器和 AccessPro PC 卡

凸头 DTE RS-530 电缆 10 FT

CAB-5MODCM=

29-0881-01

CS500

电缆配件备用件 v

CAB-7K232FC=

72-0751-01

7000 (SxSIP)

凹头 DCE RS-232 电缆 10ft

CAB-7K232MT=

72-0747-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD 凹头 DCE RS-440 电缆 10ft

CAB-7K449FC=

72-0753-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD 凹头 DCE RS-440 电缆 10ft

CAB-7K449MT=

72-0749-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD 凸头 DTE RS-449 电缆 10ft.

CAB-7KCT1DB15=

72-0799-00

7500、7000、4000 和 3600

DSX1 到 CSU DB-15 直通电缆

CAB-7KCT1NULL=

72-0800-00

7500、7000、4000 和 3600

DSX1 到 CSU DB-15 Null 电缆

CAB-7KV35FC=

72-0754-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD 凹头 DCE V.35 电缆 10ft.v

CAB-7KV35MC=

72-0762-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD 凹头 DTE V.35 电缆 10ft.

CAB-7KV35MC=

72-0763-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD 凸头 DCE V.35 电缆 10ft.

CAB-7KV35MT=

72-0748-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD 凸头 DTE V.35 电缆 10ft.

CAB-7KX21FC=

72-0764-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD 凹头 DCE X.21 电缆 10ft.

CAB-7KX21MT=

72-0750-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD 凸头 DTE X.21 电缆 10ft.

CAB-8K=

72-0250

ASM (CSC-16)

8 线转接电缆

CAB-AC=

72-0259

除 7XXX 之外的所有硬件

电源线，110V 电源线，110Vv

CAB-ACA=

72-0746-01

除 7XXX 之外的所有硬件

插头，电源线，澳大利亚，10A

CAB-ACE=

72-0460

除 7XXX 之外的所有硬件

电源线 - 欧洲

CAB-ACI=

72-0556

除 7XXX 之外的所有硬件

PWR，意大利，替换 CAB-ITL=

CAB-ACU=

72-0557

除 7XXX 之外的所有硬件

电源线 - 英国

CAB-ADPTRS-RJ45=

CAB-ADPTRS-RJ45=

2500

8 ADAPTERS-RJ45 TO RJ45 屏蔽

CAB-AS51-8=

CAB-AS51-8=

AS5100

8A “Y” 电缆，来自 AS51 卡 se v

CAB-ATM-DS3/E3=

CAB-ATM-DS3/E3=

7000、4000

ATM电缆，DS3+e3;10英尺

CAB-E1-BNC=

CAB-E1-BNC=

7500、7000、4000、3600 和接入服务器

E1 电缆 BNC 75ohm/不平衡 5m

CAB-E1-DB15=

CAB-E1-DB15=

7500、7000、4000、3600 和接入服务器

E1 电缆 DB15 120 ohm/平衡 5m

CAB-E1-DIN=

CAB-E1-DIN=

7000、4000

E1 电缆 DIN 120ohm/平衡 5m

CAB-E1-RJ48=

CAB-E1-RJ48=

7000、4000

E1 电缆 RJ48 120ohm/平衡 5mv

CAB-E1-PRI=

CAB-E1-PRI=

7500、7000、4000、3600 和接入服务器

E1 ISDN PRI 电缆，10 英尺

CAB-E1-TWINAX=

CAB-E1-TWINAX=

7500、7000、4000、3600 和接入服务器

双轴电缆 120ohm/平衡 5m

CAB-FMDD=

72-0769-01

7000、4000、AGS+

Mini DIN 到 DIN 转换器电缆

CAB-HNUL=

72-0727-01

7500、7000 和 4000

电缆配件，无调制解调器，DTE，HSSI

CAB-HSI1=

72-0710-01

7500、7000 和 4000

HSSI 电缆，凸头到凸头连接

CAB-IF=

72-0672

IGS

EOL-电缆转接 10ft，IGS

CAB-IR=

72-0670

IGS

EOL-电缆转接 10ft，IGS

CAB-IV=

72-0671

IGS

电缆转接 10ft V.35，IGS

CAB-IX=

72-0683-01

IGS

电缆转接，10ft.X.21.IGS

CAB-MC+/ENVM

72-0718-01

AGS+

从 CSC MC+ 到 ENVM 的电缆

CAB-NP232C=

72-0736-01

4000

10Ft RS232 DCE 4000 电缆

CAB-NP232T=

72-0670-01

4000

10ft RS232 DTE 4000 电缆

CAB-NP449C=

72-0738-01

4000

10Ft RS449 DCE 4000 电缆

CAB-NP449T=

72-0672-01

4000

10Ft RS449 DTE 4000 电缆

CAB-NP4B

CAB-NP4B

4000

电缆配件，ISDN BRI LCKING I/F，4 vv

CAB-NP530=

72-0732-01

4000

RS-530 DTE (CISCO 3000)

CAB-NP8B

CAB-NP8B

4000

电缆配件，ISDN BRI LCKING I/F 8

CAB-NP8B-LT

CAB-NP8B-LT

4000

电缆配件，ISDN BRI 线路终止

CAB-NPV35CV2=

72-0740-02

4000

10ft V.35 DCE 4000 电缆 V2

CAB-NPV35TV2=

72-0671-02

4000

10ft V.35 DTE 4000 电缆 V2

CAB-NPX21C=

72-0737-01

4000

10Ft X.21 DCE 4000 电缆

CAB-NPX21T=

72-0683-02

4000

10Ft X.21 DTE 4000 电缆

CAB-NV=

72-0488

AGS+

电缆 CSC-MC

CAB-OCF=

75-1017-01

ASM

DB25，适配器，DCE，凹头

CAB-OCM=

75-1018-01

ASM

DB25，适配器，DCE，凸头

CAB-OCT=

72-0684

ASM

电缆配件，Octopus

CAB-OCTAL-ASYNC=

CAB-OCTAL-ASYNC=

2509-2512

电缆，异步 8PORT RJ45

CAB-OCTAL-FDTE=

CAB-OCTAL-FDTE=

2509-2512

电缆 OCTAL+RJ45-F

CAB-OCTAL-KIT=

CAB-OCTAL-KIT=

2509-2512

电缆 OCTAL+RJ45-MALE DSUBS

CAB-OTF=

75-1019-01

ASM

DB25 适配器，DTE，凹头

CAB-OTM=

75-1020-01

ASM

DB25 适配器，DTE，凸头

CAB-PCA-VA=

CAB-PCA-VA=

7500、7000

PCA V-CABLE A FOR CIP

CAB-PCA-VB=

CAB-PCA-VB

7500、7000

PCA V-CABLE B FOR CIP

CAB-PCA-Y=

CAB-PCA-Y=

7500、7000

PCA 总线和标牌 Y-电缆套件

CAB-R23=

74-0173

用于所有路由器平台

电缆，RS232 应用

CAB-R23NZ=

72-0757-01

AGS+

DTE NRZI 转接电缆

CAB-R44=

74-0187

用于所有路由器平台

电缆 RS449 应用

CAB-RJ45=

CAB-RJ45=

2500、CS500

CAB-RJ45-RJ45 8FT

CAB-STS=

72-0382

STS-10(X)

电缆，STS-10

CAB-V35FC=

72-0792-01

7000、4000、3600、2500、1600、接入服务器和 AccessPro PC 卡

凹头 DTE V35 电缆 10 FT

CAB-V35FT=

72-0801-01

4000

凹头 DTE V35 电缆 10FT

CAB-V35MC=

72-0802-01

4000

凸头 DCE V35 电缆 10 FT

CAB-V35MT=

72-0791-01

7000、4000、3600、2500、1600、接入服务器和 AccessPro PC 卡

凸头 DTE V35 电缆 10 FT

CAB-V35MTS=

72-0816-01

1001

电缆配件 V.35 屏蔽 3 米

CAB-VCF=

72-0685

AGS+

V.35，2 米电缆，凹头 DCE

CAB-VCM=

72-0681

AGS+

V.35，2 米电缆，凸头 DCE

CAB-VTF=

72-0695

AGS+

V.35，2 米电缆，凹头 DTE

CAB-VTM=

72-0682

AGS+

V.35，2 米电缆，凸头 DTE

CAB-X21FC=

72-0790-01

1001

凹头 DCE X21 电缆 10 FT

CAB-X21MT=

72-0789-01

7000、4000、3600、2500、1600、接入服务器和 AccessPro PC 卡

凸头 DTE X21 电缆 10 FT

CAB-X21MT=

72-0252

AGS

MCI/SCI 内部应用电缆

CAB-X21MT=

72-0676

3000、2000、IGS

以太网 18" 尾缆

CAB-X21MT=

72-0712-01

MGS、CGS

屏蔽，MCI/SCI，内部应用电缆

CAB-X21MT=

72-0717-01

AGS

屏蔽，MCI/SCI，内部应用电缆

相关信息

- 技术支持 - Cisco Systems