目录

观察到临界温度条件

ICSeverity

影响

描述

SyslogMessage

MessageSample

产品系列

Regex

建议

命令

观察到临界温度条件

ICSeverity

1 — 警报

影响

温度升高可能导致设备关闭。

描述

此消息表示设备上存在环境条件。这可以是各种传感器的温度读数、电源电压读数或各种风扇的RPM。在消息文本中，可以报告哪个传感器或位置已看到状况，以及读取的关键程度。

SyslogMessage

ENVIRONMENTAL-1-ALERT

MessageSample

Oct  8 15:27:38 <> %ENVIRONMENTAL-1-ALERT: Temp: Inlet x Location: Rx State: Critical Reading: xx Celsius

产品系列

- 思科 4000 系列集成多业务路由器

- 思科cBR系列融合宽带路由器

Regex

不适用

建议

使用show environment、show platform或show module以及show logging命令检验卡、风扇和机箱状态。您需要派遣当地技术人员检验设备上的环境温度、气流和过滤器状态。如果问题仍然存在，请与支持工程师联系。

命令

#show version

#show logging

#show module

#show environment all

#show platform

#show clock

#show inventory