目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

尼姆

类型

限制

计时

PVDM4

类型

支持的通道

安装

软件许可证要求

配置

命令语法

配置示例

验证

故障排除

问题 1

解决方案

问题 2

解决方案

问题 3

解决方案

简介

本文档介绍最新一代思科路由器上的网络接口模块(NIM)以及如何设置它们。它还涵盖主速率接口(PRI)电路的新配置以及此新平台上的时钟频率。

思科集成多业务路由器(ISR)4000系列提供以下型号：

- 思科ISR4461

- 思科ISR4451

- 思科ISR4431

- 思科ISR4351

- 思科ISR4331

- 思科ISR4321

除非另有明确说明，否则本文档中的各节适用于所有平台。本文档介绍了这些平台上的PRI配置以及所面临的常见问题。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

尼姆

Cisco IOS® XE版本3.9S及更高版本支持思科第四代T1/E1语音和WAN NIM，这是配置T1/E1语音或数据所需的。

类型

可用思科T1/E1 NIM列表如下：

部件号

描述

NIM-1MFT-T1/E1

1端口多flex中继语音/清通道数据T1/E1模块

NIM-2MFT-T1/E1

2端口多flex中继语音/清通道数据T1/E1模块

NIM-4MFT-T1/E1

4端口多flex中继语音/清通道数据T1/E1模块

NIM-8MFT-T1/E1

8端口多flex中继语音/清通道数据T1/E1模块

NIM-1CE1T1-PRI

1端口多Flex中继语音/信道化数据T1/E1模块

NIM-2CE1T1-PRI

2端口多Flex中继语音/信道化数据T1/E1模块

NIM-8CE1T1-PRI

8端口多Flex中继语音/信道化数据T1/E1模块

限制

NIM卡仅在Cisco ISR 4000系列上受支持。NIM多路中继(MFT)模块仅使用分组语音数字信号处理器模块4(PVDM4)数字信号处理器(DSP)。 这些平台不支持旧版PVDM2和PVDM3。

计时

当NIM用于语音应用时，所有语音T1/E1必须同步到单个时钟源，任何时钟差异都可能导致时钟抖动或接口抖动。当NIM用于混合数据和语音应用时，每个数据端口可以使用独立时钟，语音端口可以使用独立于数据端口的时钟源。

在全局配置模式下输入network-clock synchronization automatic命令时，NIM支持网络同步。如果输入no network-clock participation slot / subslot命令，则此命令对特定NIM无效。使用network-clock input-source priority controller [t1|e1] slot/bay/port 命令配置主时钟源。

可以输入show network clocks synchronization命令以检查路由器上的网络时钟和show platform hardware subslot 0/2 module device networkclock命令，以验证模块是否参与背板时钟。

PVDM4

Cisco PVDM4安装在主板上的插槽或思科第四代T1/E1语音和广域网网络接口模块上。

注意：ISR 4461没有任何主板插槽

类型

PVDM4有不同的风格。

名称

描述

PVDM4-32

32通道、高密度、语音DSP模块

PVDM4-64

64通道、高密度、语音DSP模块

PVDM4-128

128通道、高密度、语音DSP模块

PVDM4-256

256通道、高密度、语音DSP模块

支持的通道

这是PVDM4各种类型上支持的信道数列表，按支持的编解码器的复杂性进行分类。

复杂性

PVDM4-32

PVDM4-64

PVDM4-128

PVDM4-256

低复杂性语音

32

64

128

256

中等复杂性语音

24

48

96

192

高复杂性语音

16

32

64

128

安装

与前几代PVDM2和PVDM3 DSP模块不同，PVDM4模块直接安装在T1/E1 NIM上。根据所需的信道数，NIM上安装了适当的DSP模块。

DSP模块

TDM语音服务

媒体服务（转码、会议等）

模拟NIM上的DSP(FXO/FXS)

固定在NIM模块上

无

T1/E1 NIM上的PVDM4 DSP

Yes

Yes

SM/主板插槽上的PVDM4 DSP

无

Yes

注意：ISR 4000系列平台*不支持PVDM2和PVDM3 DSP模块*

软件许可证要求

语音应用至少需要统一通信技术包。Cisco 4400系列的软件包与ISR G2的软件包类似，后者是使用权(RTU)，也称为基于荣誉的软件包。

60天后，评估许可证会自动转换为RTU许可证。届时，预计将为该平台上的该功能购买RTU许可证。此型号与ISR G2的型号相同。

注意：跨路由平台通过16.10.1a启用智能许可。(ASR、ISR、CSR、ISRv)。 从传统许可迁移到智能许可

配置

命令语法

card type { t1 | e1 } slot subslot

network-clock synchronization automatic

network-clock synchronization participate slot / subslot

network-clock input-source priority controller [t1|e1] slot/bay/port

voice-card slot

codec complexity { flex [ reservation-fixed { high | medium }]

| high | medium | secure }

controller { t1 | e1 } slot / subslot / port

framing {sf | esf}

or

framing {crc4 | no-crc4}

linecode {ami | b8zs}

or

linecode { ami | hdb3 }

pri-group timeslots timeslot-range [ nfas_d | service ][voice-dsp]

注意： NIM-xMFT-T1/E1 — 自 pri-group NIM-xMFT-T1/E1上的命令仅用于语音，关键字 voice-dsp 不需要。

注意： NIM-xCE1T1-PRI — 选项关键字 voice-dsp 仅适用于ISR 4000系列上的NIM-xCE1T1-PRI（x可以是1、2或8）。默认为不带关键字 voice-dsp。

配置示例

card type t1 0 2

card type t1 0 3

!

isdn switch-type primary-5ess

!

network-clock synchronization automatic

network-clock synchronization participate 0/2

!

voice-card 0/2

dsp services dspfarm

no watchdog

!

network-clock input-source 1 controller t1 0/2/0

!

controller T1 0/2/0

framing esf

linecode b8zs

clock source line primary

cablelength long 0db

pri-group timeslots 1-24 voice-dsp

!

interface Serial0/2/0:23

encapsulation hdlc

isdn switch-type primary-5ess

no cdp enable

!

voice-port 0/2/0:23

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

使用本部分可确认配置能否正常运行。

问题 1

当您尝试在ISR G4上配置语音PRI时，出现以下错误：

==================

T1 0/1/0: No DSP resources to configure voice feature

==================

解决方案

主板上只有一个PVDM插槽。时分复用(TDM)卡无法使用主板PVDM。根据所需的信道数，NIM上安装了适当的DSP模块。对于转码和会议等IP服务，PVDM4 DSP模块可安装在ISR 4000系列平台的主板上。

如果show inventory输出显示此信息，则表示PVDM卡已安装在主板上。

NAME: "PVDM subslot 0/4", DESCR: "PVDM4-32 Voice DSP Module"

PID: PVDM4-32          , VID: V02, SN: FOC18334AVD

PVDM卡放置到NIM后，show inventory命令会指示：

NAME: "subslot 0/1 db module 0", DESCR: "PVDM4-128 Voice DSP Module"

PID: PVDM4-128         , VID: V01, SN: FOC17176BLL

问题 2

根据show inventory命令，T1模块没有DSP，但此配置工作正常：

controller T1 0/2/0

pri-group timeslots 1-24 service mgcp

!

interface Serial0/2/0:23

isdn bind-l3 ccm-manager

解决方案

这是Cisco Bug ID CSCuo86715中记录的已知问题。在所有早于15.4(3)S1的Cisco IOS-XE版本上，即使NIM上没有DSP，也接受以前的命令。版本15.4(3)S1已解决此问题，系统提示用户“T1 0/2/0:如果NIM上没有可用的DSP，则没有DSP资源配置语音功能”错误消息。

问题 3

PVDM 4应如何安装在NIM上？PVDM4是否可热插拔？

解决方案

PVDM4 DSP有两个安装位置。对于TDM服务，DSP安装在T1/E1 NIM上。由于NIM支持在线插拔(OIR)，因此无需关闭ISR 4000系列设备电源即可将其移除，而NIM上的DSP也可以移除。但是，必须关闭路由器才能在主板上插入或移除PVDM4。按照此示意图表示，在NIM上安装PVDM4。

1

螺钉

2

PVDM4

3

支架

4

散热器

1

螺钉

2

端口

3

网络接口模块

4

PVDM4