目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

产品号

功能

平台支持

配置

相关信息

简介

4端口的同步(同步)串行网络模块(NM-4T)有4个DB-60 端口，在端口0上提供8Mbps，在端口0和端口2上分别提供4Mbps或在所有四个端口上同时提供2 Mbps的数据速率。NM-4T 网络模块只支持同步模式。NM-4T网络模块上的DB-60端口支持Cisco 2500和Cisco 7000系列路由器上使用的Cisco 60针“5-in-1”电缆。

先决条件

要求

请参阅本文档的平台支持部分。

使用的组件

请参阅本文档的平台支持部分。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

产品号

NM-4T - 4 端口同步串行网络模块

功能

- 4 个串行端口。

- 使用 Cisco DB-60 连接器（布线与 Cisco 2500、Cisco 7000、NM-4A/S 和 NM-8A/S 相同）。 有关详细信息，请参阅 60 引脚“5 合 1”。

- 仅支持同步模式（不支持异步模式）。

- 在端口0上提供8 Mbps，在端口0和端口2上分别提供4 Mbps或在所有四个端口上同时提供2 Mbps同步数据速率

- 不支持双同步或半双工。

平台支持

Cisco IOS® 软件支持

Cisco 2600、2600XM

Cisco 3620 和 3640

Cisco 3631

Cisco 3660

Cisco 2691、3725、3745

NM-4T

Not Supported

Cisco IOS 软件版本 11.2(4)XA、11.2P、所有 11.3 和所有 12.x

Cisco IOS 软件版本 12.2(13)T、12.3(1)、12.3(2)T 及更高版本

所有 Cisco IOS 软件版本

Cisco IOS 软件版本 12.2(13)T、12.2(11)YT

注意：提供的Cisco IOS软件版本通常是支持相关平台、模块或功能所需的最低版本。请使用 Software Advisor（仅限注册用户），为您的网络设备选择适当的软件，与 Cisco IOS 软件和 CatOS 版本匹配软件功能，比较 Cisco IOS 软件版本，或找出支持您的硬件的软件版本。

配置

在 NM-4T 网络模块上，接口作为接口串行插槽/单元进行寻址。单元从右到左进行编号。此输出是 NM-4T 网络模块的一个配置示例。请像配置 2500、7500 等路由器上的任何其他串行接口一样配置 NM-4T。

注意：此配置中没有成帧、时钟或linecode参数或命令。NM-4T 网络模块没有集成 CSU/DSU。需要使用外部 CSU/DSU。

maui-soho-02(config)# interface Serial 2/0

maui-soho-02(config-if)# ip add 10.0.0.1 255.255.255.0

maui-soho-02(config-if)# encapsulation ppp

maui-soho-02(config-if)# no shutdown

有关配置 NM-4T 网络模块的详细信息，请参阅配置串行接口。

相关信息

- 配置串行接口

- Cisco 电缆产品编号、零件编号与说明

- 拨号和接入技术支持页

- 技术支持和文档 - Cisco Systems