目录

简介

开始使用前

规则

先决条件

使用的组件

产品号

功能

电缆

平台支持

已知问题

硬件故障

配置示例

相关信息

简介

用于 Cisco 2600 和 1700 系列的双串行端口 WAN 接口卡 (WIC) 具备 Cisco 新紧凑型、高密集智能串行连接器的特点，该 WIC 与相应的传输电缆配合使用时，能够支持大量各种电气接口。需要两根电缆来支持 WIC 上的两个端口。WIC 上的每个端口是一个不同的物理接口，可以支持不同的协议，例如，点对点协议 (PPP) 或帧中继以及数据终端设备/数据通信设备 (DTE/DCE)。

开始使用前

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

先决条件

本文档没有任何特定的前提条件。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

产品号

WIC-2T

双端口串行 WAN 接口卡

功能

WIC-2T 使用智能串行连接器提供两个串行端口。

- 异步支持为每个端口提供的最大速度为 115.2 Kbps，最小速度为 600 bps。如果所需的运行速度小于 600 bps，请改用 AUX 端口。

- 同步支持为每个端口提供的最大速度为 8 Mbps。

- 在 NM-1FE1R2W、NM-1FE2W、NM-2FE2W 或 NM-2W，或者 Cisco 2600 机箱 WIC 插槽中使用时，支持一个速度为 8 Mbps 的端口。不能使用该网络模块或 Cisco 2600 机箱上的所有其他 WIC 端口。

- 在 NM-1FE1R2W、NM-1FE2W、NM-2FE2W 或 NM-2W，或者 Cisco 2600 机箱 WIC 插槽中使用时，支持两个速度均为 4 Mbps 的端口。不能使用该网络模块或 Cisco 2600 机箱上的所有其他 WIC 端口。

- 支持 2691、3725 和 3745 上所有端口的速度同时为 8 Mbps。没有限制。最多六个端口的速度均为 8 Mbps。

注意：对于超过4 MHz的时钟频率，不建议使用X.21接口协议。此时，建议使用 V.35 接口。

电缆

WIC-2T 串行端口需要智能串行电缆。下表列出了可与 WIC-2T 卡配合使用的电缆的部件号。

电缆类型

产品号

长度

凸头/凹头

V.35 DTE

CAB-SS-V35MT(=)

10 英尺/3 米

男性

V.35 DCE

CAB-SS-V35FC(=)

10 英尺/3 米

女性

RS-232 DTE

CAB-SS-232MT(=)

10 英尺/3 米

男性

RS-232 DCE

CAB-SS-232FC(=)

10 英尺/3 米

女性

RS-449 DTE

CAB-SS-449MT(=)

10 英尺/3 米

男性

RS-449 DCE

CAB SS-449FC(=)

10 英尺/3 米

女性

X.21 DTE

CAB-SS-X21MT(=)

10 英尺/3 米

男性

X.21 DCE

CAB-SS-X21FC(=)

10 英尺/3 米

女性

EIA-530 DTE

CAB-SS-530MT(=)

10 英尺/3 米

男性

EIA-530A DTE

CAB-SS-530AMT(=)

10 英尺/3 米

男性

平台支持

Platform

Cisco 1600

Cisco 1700

Cisco 2600

Cisco 2600XM

Cisco 3620、3640 和 3660

Cisco 3631

3745

载波模块

不需要

不需要

板载

NM-2W

板载

NM-2W

NM-1E2W、NM-1E1R2W 和 NM-2E2W

NM-1FE2W 和 NM-1FE1R2W NM-2FE2W 和 NM-2W

不需要

板载

NM-1FE2W 和 NM-1FE1R2W

Cisco IOS® 支持

Not Supported

所有 Cisco IOS 版本

所有 Cisco IOS 版本

Cisco IOS 版本 12.0(7)XK、12.1(1)T、12.2 和 12.2T

所有 Cisco IOS 版本

Cisco IOS 版本 12.2(8)T1

Not Supported

Cisco IOS 版本 12.0(7)XK、12.1(1)T、12.2 和 12.2T

所有 Cisco IOS 版本

所有 Cisco IOS 版本

所有 Cisco IOS 版本

由于缺少串行通信控制器，Cisco 1600 系列不能支持 WIC-2T。

由于硬件限制，NM-1E2W、NM-1E1R2W 和 NM-2E2W 网络模块没有足够的性能来支持 WIC-2T。

已知问题

show version 命令将 WIC-2T 显示为“低速”。 这仅仅是一个显示（表面）问题。

硬件故障

过度的静电放电可能会损坏 WIC-2T 和 WIC-2A/S。可以使用几种方法最大程度地减弱这种静电放电。

- 使用端到端的屏蔽电缆。

- 使用数据浪涌保护器，防止产生大于 +/- 18v 的浪涌。

- 使用光隔离器（最佳保护方式）。

配置示例

以下是 WIC-2T 接口卡的一个配置示例。

注意：此处没有成帧、时钟或linecode参数或命令。这是因为该接口卡没有集成信道服务单元/数据服务单元 (CSU/DSU)。 需要使用外部 CSU/DSU。

配置

maui-soho-02(config)#interface Serial 2/0

maui-soho-02(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0

maui-soho-02(config-if)#encapsulation ppp

maui-soho-02(config-if)#no shutdown

有关配置 WIC-2T 卡的详细信息，请参阅配置串行接口。

相关信息

- 单端口/双端口串行 WAN 接口卡

- Cisco 网络模块概述