目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

产品号

功能

功能支持

平台支持

配置

线路号码

固件升级

Field Notices

现场升级，带MICA-6MOD模块

相关信息

简介

数字调制解调器网络模块显着增强了Cisco 3600平台系列的拨号接入灵活性和可扩展性。每个网络模块最多支持30个数字调制解调器。数字调制解调器网络模块使用单个或双重T1/E1网络模块为60个远程调制解调器用户提供技术支持(使用二个NM-DM 网络模块)，其速度高达56 Kbps。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于使用单T1/E1或双T1/E1网络模块的数字调制解调器网络模块。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

产品号

下表列出网络模块产品编号：

产品号

描述

NM-6DM

安装了六个数字调制解调器的网络模块

NM-12DM

安装了12个数字调制解调器的网络模块

NM-18DM

安装了18个数字调制解调器的网络模块

NM-24DM

安装了24个数字调制解调器的网络模块

NM-30DM

安装了30个数字调制解调器的网络模块

MICA-6MOD=

带6个调制解调器的调制解调器卡

MMTL-3600-6

高级调制解调器管理技术许可证，6端口^1

MMTL-3600-12

高级调制解调器管理技术许可证12端口^1

MMTL-3600-18

高级调制解调器管理技术许可证18端口^1

MMTL-3600-24

高级调制解调器管理技术许可证24端口^1

MMTL-3600-30

高级调制解调器管理技术许可证，30端口^1

1 — 需要Cisco IOS®软件和功能集。

功能

- 最多包括30个调制解调器，增量为6。

- 带Cisco IOS版本11.3(4)T1或更新版本的Cisco 3620，快速以太网上加T1网络模块或快速以太网加E1网络模块上均支持。

- 使用MICA-6MOD=（与6DM=相同）以6为增量升级字段。

- 使用与AS5300相同的MICA调制解调器(注：不能使用12端口模块)。

- 从T1，E1s和综合业务数字网络(ISDN)基本速率接口(BRI) (该接口来自BRI网络模块，不是BRI广域网接口卡[WICs])将模拟数据呼叫路由到调制解调器。

有关详细信息，请参阅产品手册。

功能支持

下表列出了可用功能和支持这些功能所需的软件。

功能

需要软件

支持ISDN BRI语音呼叫

思科IOS版本12.0(2)XC、12.0(3)T及更高版本

5.6万弹性

MICA固件2.2及更高版本

V.90

MICA固件2.5.1.0和Cisco IOS版本11.2(16)P或11.3(5)T及更高版本

拨出、传真调制解调器

MICA固件2.5.1.0和Cisco IOS版本11.3(5)T及更高版本

T1 CAS信令（信道化T1）

思科IOS版本11.3(3)T及更高版本

R2信令（信道化E1）

思科IOS版本12.0(1)T及更高版本

V.110

思科IOS版本12.1(5)T及更高版本

平台支持

下表列出了支持网络模块的不同平台和Cisco IOS软件版本。

产品名称

Cisco 2600、2600XM和2691

Cisco 3620

Cisco 3631

Cisco 3640

Cisco 3660

Cisco 3725 和 3745

NM-6DM、NM-12DM、NM-18DM、NM-24DM、NM-30DM

Not Supported

思科IOS版本11.3(4)T1、12.0T、12.0XK、12.1、12.1T、12.2和12.2T

Not Supported

思科IOS版本11.2(9)XA、11.2(10)P、11.3(2)T和所有12.x

思科IOS版本12.0(7)XK、12.1T、12.2和12.2T

所有 Cisco IOS 软件版本

注意：Cisco 3620的Cisco IOS版本12.0不支持NM-DM模块。您必须使用Cisco IOS版本12.0T或更高版本。

在线插入和删除(热插拔)要求Cisco IOS版本12.1(1)T (仅支持3660和3700平台)。

配置

在数字调制解调器网络模块上，接口以异步接口（线路号）的形式寻址。

线路号码

旧版本的Cisco IOS软件为每个网络模块插槽保留16个异步线路号。然而，当NM-16A、NM-32A或者数字调制解调器安装在Cisco 3600系列上时，Cisco IOS软件将保留每个插槽32个线路号码。根据每插槽16个线路号码，如果NM-16A、NM-32A或者数字调制解调器安装到已经有异步配置的系统上，这将引起问题。AUX端口现在位于Cisco 3620的第65行，Cisco 3640上的第129行。使用show line命令检查机箱上的线路编号。

line number = (<slot> * 32) + <unit> + 1

参考异步线路如何在Cisco 3600系列路由器计算对于更多信息。

欲知示例配置，请参见“使用Cisco 3640 BRI配置调制解调器连通性”或“配置和管理集成调制解调器”。此配置可应用于具有此数字调制解调器网络模块的任何路由器。

固件升级

有关建议的调制解调器端口件版本和调制解调器升级程序，请参阅MICA推荐的端口件版本和升级带内置数字调制解调器的Cisco路由器中的调制解调器固件/端口件。

Field Notices

下面的现场通知提供有关网络模块的更多信息：

- Field Notice：Cisco 3600 T1/E1 PRI 模块升级

- Field Notice：使用带有 Cisco 3600 基本速率接口 (BRI) 网络模块升级的数字调制解调器

现场升级，带MICA-6MOD模块

将MICA-6MOD=升级插入数字调制解调器网络模块

MICA-6MOD=

相关信息

- 配置 Cisco 3600 路由器以支持 T1/E1 及数字调制解调器网络模块

- 配置调制解调器和 Cisco 3640 BRI 的连通性

- 配置和管理集成调制解调器

- MICA六端口模块的AT命令集和寄存器摘要

- MICA 调制解调器状态和断开原因

- MICA Portware版本说明

- 对模拟和数字调制解调器网络模块的 OIR 支持

- 拨号和接入技术支持

- 技术支持 - Cisco Systems