目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

异步线路编号

相关信息

简介

本文档讨论Cisco 3600系列路由器中异步线路的编号方式。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中提供的信息不限于任何特定软件版本，并且基于以下硬件平台：

- 思科 3600 系列路由器

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备创建的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您是在真实网络上操作，请确保您在使用任何命令前已经了解其潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

异步线路编号

异步线路在Cisco 3600平台上不以线性方式编号。由于这些路由器的模块化设计，每个插槽都有固定的线路范围，每个插槽分配32个线路号。这意味着当您从其他插槽添加或删除异步线路时，配置不会更改。下表显示Cisco 3600路由器平台上每个插槽的保留线路编号。

插槽

Platform

保留行编号

0

3620/3640

1 - 32

1

3620/3640/3660

33 - 64

2

3640/3660

65 - 96

3

3640/3660

97 - 128

4

3660

129 - 160

5

3660

161 - 192

6

3660

193 - 224

注：插槽0保留给Cisco 3660的主板。此插槽不能容纳任何网络模块；因此，Cisco 3660上的行编号从33开始，与与整个Cisco 3600系列的插槽1关联的编号对应。有关配置示例，请参阅3600产品支持页。

下图说明了Cisco 3620、3640和3660路由器上各插槽的位置：

Cisco 3620

Cisco 3640

Cisco 3660

具有异步端口的模块具有不同的密度（例如，4、16、24等）。 网络模块与多个线路范围的组合可能存在编号间隙。如果所有异步线路都需要相同的功能，则必须在所有线路范围内复制配置。在Group-Async接口下使用行范围命令(如group-range命令)时，请小心。此命令不允许不连续的范围配置；因此，您需要单独的Group-Async接口，以便每个接口都引用单独的线路范围。

以下是硬件配置示例：

Chassis: Cisco 3660

Slot 1: NM-4A/S (4 Port Sync/Async Serial Network Module)

Slot 2: NM-4A/S (4 Port Sync/Async Serial Network Module)

Slot 3: Empty

Slot 4: NM-32A (32 Port Async Network Module)

Slot 5: Empty

Slot 6: Empty

路由器启动后，默认线路范围如下：

c3660#show running-config | begin line con 0

......

line con 0

transport input none

line 33 36

line 65 68

line 129 160

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

模块按以下配置重新排列：

Slot 1: NM-32A (32 Port Async Network Module)

Slot 2: NM-4A/S (4 Port Sync/Async Serial Network Module)

Slot 3: Empty

Slot 4: Empty

Slot 5: Empty

Slot 6: NM-4A/S (4 Port Sync/Async Serial Network Module)

重新排列模块时，以下是默认线路范围：

c3660#show running-config | begin line con 0

line con 0

transport input none

line 33 68

line 193 196

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

注意：在此配置中，只有两个线路范围，因为插槽1中的NM-32A模块具有32端口密度，在线路编号上没有间隙。

相关信息

- 路由器 — 产品支持页

- 异步串行和调制解调器 — 技术支持页

- 技术支持 - Cisco Systems