目录

简介

开始使用前

规则

先决条件

使用的组件

配置

网络图

配置

验证

故障排除

相关信息

简介

此配置示例显示连接到Cisco 6130数字用户线路访问多路复用器和终止在Cisco 6400通用接入集中器(UAC)的Cisco 1417数字用户线路DSL路由器。 已使用 PPP over ATM (PPPoA) 将 Cisco 1417 配置为动态主机配置协议 (DHCP) 服务器。

Internet服务提供商(ISP)为用户提供了IP地址范围（10.0.0.1到10.0.0.X），掩码为255.0.0.0。IP地址“10.0.0.1”将在Cisco 1417的以太网接口上手动配置。其余IP地址将分配给DHCP池，并租给连接到Cisco 1417以太网的本地LAN设备。

开始使用前

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

先决条件

本文档没有任何特定的前提条件。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件版本。

- Cisco 1417 DSL路由器IOS®软件版本12.1(1.3)T

- Cisco 6400 UAC-NRP IOS软件版本12.0(7)DC

- Cisco 6400 UAC-NSP IOS软件版本12.0(4)DB

- Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS软件版本12.1(1)DA

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备创建的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您是在真实网络上操作，请确保您在使用任何命令前已经了解其潜在影响。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

注：要查找有关本文档中使用的命令的其他信息，请使用命令查找工具(仅注册客户)。

网络图

本文档使用下图所示的网络设置。

配置

本文档使用如下所示的配置。

- Cisco 1417

Cisco 1417

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

!

ip subnet-zeroip dhcp excluded-address 10.0.0.1

!--- The DHCP pool will not lease this address; it's used by interface E0.

!

ip dhcp pool

network 10.0.0.0 255.0.0.0

!--- You need to adjust this for your range of addresses.

default-router 10.0.0.1

!--- The default gateway will be assigned to local devices.

!

interface Ethernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

!

interface ATM0

no ip address

atm vc-per-vp 4096

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/44

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

interface Dialer0

ip unnumbered Ethernet0

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp authentication chap callin

ppp chap hostname

ppp chap password

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

no ip http server

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

end

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- DSL技术支持

- 技术支持和文档 - Cisco Systems