目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

show controller fia命令

相关信息

简介

本文档说明如何解释show controller fia命令的输出。

先决条件

要求

本文档的读者应具备以下方面的知识：

- Cisco 12000系列Internet路由器的分布式架构

您可以在Cisco 12000系列互联网路由器架构中找到有关此架构的更多详细信息，特别是与交换矩阵相关的章节。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备创建的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您是在真实网络上操作，请确保您在使用任何命令前已经了解其潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

show controller fia命令

show controller fia命令用于显示有关Cisco 12000系列互联网路由器的交换矩阵接口ASIC(FIA)控制器的信息。FIA同时驻留在千兆路由处理器(GRP)和线卡(LC)上。 它在GRP/LC和交换矩阵卡(CSC/SFC)之间提供接口。

show controller fia命令对于排除Cisco 12000系列互联网路由器上的交换机交换矩阵问题非常重要。例如，它用于排除Cisco 12000系列Internet路由器上的交换矩阵Ping超时和故障。如果您对交换矩阵的故障排除指南感兴趣，请参阅交换矩阵故障排除（CSC和SFC）。

show controller fia命令中的“从交换矩阵”和“到交换矩阵”FIA错误之间有区别。From Fabric错误是指从交换矩阵发往线卡或GRP的数据包，而To Fabric错误则指从线卡/GRP通过交换矩阵发往另一卡的数据包。

以下是show controller fia命令的输出示例：

Line 1   12016#show controller fia

Line 2   Fabric configuration: Full bandwidth redundant

Line 3   Master Scheduler: Slot 17

Line 4

Line 5   From Fabric FIA Errors

Line 6   -----------------------

Line 7   redund fifo parity 0          redund overflow 0          cell drops 0

Line 8   crc32 lkup parity  0          cell parity     0          crc32      0

Line 9   Switch cards present:   0x001F  Slots  16 17 18 19 20

Line 10  Switch cards monitored: 0x001F  Slots  16 17 18 19 20

Line 11  Slot:    16        17          18         19         20

Line 12  Name:   csc0      csc1        sfc0       sfc1       sfc2

--------   --------   --------   --------   --------

Line 13  los    0          0          0          0          0

Line 14  state  Off        Off        Off        Off        Off

Line 15  crc16  0          0          0          0          0

Line 16

Line 17  To Fabric FIA Errors

Line 18  -----------------------

Line 19  sca not pres 0          req error     0          uni FIFO overflow 0

Line 20  grant parity 0          multi req     0          uni FIFO undrflow 0

Line 21  cntrl parity 0          uni req       0          crc32 lkup parity 0

Line 22  multi FIFO   0          empty dst req 0          handshake error   0

Line 23  cell parity  0

- 第2行指示设备是处于全带宽模式还是四分之一带宽模式，以及设备当前是否冗余。

- 第3行指示当前主时钟和调度程序卡(CSC)。17是默认主设备。

- 第7行到第15行为“自交换矩阵FIA”提供各种错误计数器。在排除交换矩阵（CSC和SFC）故障时，您可以找到其中一些解释。

- 线路9和10是交换矩阵卡当前存在（通电）和监控（使用）的反位掩码。 这些位按如下方式分解：

7      6      5    4    3    2    1    0

unused unused unused SFC2 SFC1 SFC0 CSC1 CSC0

在本例中，0x1F是00011111，表示所有卡都在那里。0x1D为00011101，表示CSC1的位为off。

- 第11行是以下插槽的标题行：

0=插槽16=CSC0

1=插槽17=CSC1

2=插槽18=SFC0

3=插槽19=SFC1

4=插槽20=SFC2

- 行13表示您丢失与交换矩阵卡的时钟同步的次数。

- 行14表示同步状态。“打开”表示您当前不同步；“off”表示您已同步。

- 第15行指示与此特定交换矩阵卡通话时发生的交换矩阵循环冗余校验(CRC)错误数。数字高通常表示硬件损坏或安装不当。检查错误数量是否增加非常重要。如果是，您需要检查所有交换矩阵卡上的交换矩阵卡是增加的，还是仅增加一个交换矩阵卡。

- 行19至23为To Fabric FIA提供各种错误计数器。在排除交换矩阵（CSC和SFC）故障时，您可以找到其中一些解释。

12410的物理交换矩阵配置略有不同，因此输出外观略有不同：

Line 1   12410#show controller fia

Line 2   Fabric configuration: Full bandwidth, redundant fabric

Line 3   Master Scheduler: Slot 17 Backup Scheduler: Slot 16

Line 4

Line 5   From Fabric FIA Errors

Line 6   -----------------------

Line 7   redund fifo parity 0   redund overflow 0    cell drops 0

Line 8   crc32 lkup parity 0    cell parity 0        crc32 0

Line 9   Switch cards present 0x007C Slots 18 19 20 21 22

Line 10  Switch cards monitored 0x007C Slots 18 19 20 21 22

Line 11  Slot:   18       19       20      21        22

Line 12  Name:  sfc0     sfc1     sfc2    sfc3      sfc4

-------- -------- -------- -------- --------

Line 13  los   0        0        0        0        0

Line 14  state Off      Off      Off      Off      Off

Line 15  crc16 0        0        0        0        0

Line 16

Line 17  To Fabric FIA Errors

Line 18  -----------------------

Line 19  sca not pres 0   req error 0       uni fifo overflow 0

Line 20  grant parity 0   multi req 0       uni fifo undrflow 0

Line 21  cntrl parity 0   uni req 0         crc32 lkup parity 0

Line 22  multi fifo 0     empty dst req 0   handshake error 0

Line 23  cell parity 0

相关信息

- 排除 Cisco 12000 系列互联网路由器的矩阵 Ping 超时问题和故障

- 交换矩阵（CSC 与 SFC）故障排除

- 路由器技术支持

- Cisco IOS软件技术支持

- 技术支持 - Cisco Systems