目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

问题：服务配置错误消息

解决方案

相关信息

简介

本文档提供当您运行 Cisco IOS® 软件时，在初始硬件启动期间遇到的服务配置错误的说明。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

问题：服务配置错误消息

有时候，在通过 Cisco IOS 软件启动 Cisco 硬件期间，将显示如下所示的错误消息：

- 打开tftp://255.255.255.255/network-confg时出错（套接字错误）

- 打开tftp://255.255.255.255/cisconet.cfg时出错（套接字错误）

- 打开tftp://255.255.255.255/3620-confg时出错（套接字错误）

- 打开tftp://255.255.255.255/3620.cfg时出错（套接字错误）

这些错误消息与Cisco IOS软件中内置的默认服务配置选项相关，后者尝试从网络简单文件传输协议(TFTP)服务器访问服务配置文件。

解决方案

要禁用此功能，请发出 no service config global 命令。

Router#config terminal

Enter configuration commands, one per line.

Router(config)#no service config

Router(config)#exit

Router#copy running-config startup-config

在下次启动路由器时将不再显示这些错误消息。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems