目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

X.21速度和距离限制

CAB-X21MT串行电缆和集合

X.21 DTE 电缆引脚排列（ DB-60 到 DB-15 ）

CAB-X21FC串行电缆和组件

X.21 DTE 电缆引脚排列（ DB-60 到 DB-15 ）

相关信息

简介

本文解释CAB-X21MT和CAB-X21FC串行电缆的技术和电缆规格。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

X.21速度和距离限制

下表列出不同的X.21速度和距离限制。

数据速率(波特)

距离(英尺)

距离(米)

2400

4,100

1,250

4800

2,050

625

9600

1,025

312

19200

513

156

38400

256

78

56000

102

31

T1

50

15

CAB-X21MT串行电缆和集合

CAB-X21MT串行电缆(部件号72-0789-01)的电缆性别为凸式DB-60至凸式DB-15，模式 — DTE。

注意：电缆本身将Cisco路由器标识为网络中其他设备的DTE或DCE设备；因此，从下表中选择正确的产品编号非常重要。

CAB-X21MT串行电缆用于Cisco 7000系列、Cisco 4000系列、Cisco 3600系列、Cisco 2500系列、Cisco 1600系列、Cisco接入服务器和AccessPro PC卡。此电缆的Cisco端有凸式DB-60连接器，网络端有凸式DB-15连接器。

X.21 DTE 电缆引脚排列（ DB-60 到 DB-15 ）

下表显示X.21 DTE电缆引脚布局（DB-60到DB-15）。

注意：箭头指示信号方向：

- --->指示DTE到DCE

- < — 表示DCE到DTE

60针^1

信号

描述

方向

15 引脚

信号

J1-48 J1-47

GND模式_2

Shorting Group

—

—

—

J1-51 J1-52

GND模式_DCE

Shorting Group

—

—

—

J1-46

Shield_GND

单一

—

J2-1

屏蔽 GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

3号绞线

—> —>

J2-2 J2-9

传输+传输 —

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

2号绞线

—> —>

J2-3 J2-10

控制+控制 —

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

6号绞线

<— <—

J2-4 J2-11

接收+接收 —

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

1号绞线

<— <—

J2-5 J2-12

Indication+ Indication-

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

5号绞线

<— <—

J2-6 J2-13

计时+计时 —

J1-15 屏蔽

Control_GND —

4号绞线

—

J2-8 屏蔽

Control_GND —

1未连接任何未引用的引脚。

CAB-X21FC串行电缆和组件

CAB-X21FC串行电缆(部件号72-0790-01)的电缆性别为凸式DB-60至凹式DB-15，模式 — DCE。

CAB-X21FC串行电缆用于Cisco 7000系列、Cisco 4000系列、Cisco 3600系列、Cisco 2500系列、Cisco 1600系列、Cisco接入服务器和AccessPro PC卡。此电缆的Cisco端有凸式DB-60连接器，网络端有凹式DB-15连接器。

X.21 DTE 电缆引脚排列（ DB-60 到 DB-15 ）

下表显示X.21 DCE电缆引脚（DB-60到DB-15）。

注意：箭头指示信号方向：

- --->指示DTE到DCE

- < — 表示DCE到DTE

60针^1

信号

描述

方向

15 引脚

信号

J1-48 J1-47

GND模式_2

Shorting Group

—

—

—

J1-46

Shield_GND

单一

—

J2-1

屏蔽 GND

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

6号绞线

<— <—

J2-2 J2-9

传输+传输 —

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

1号绞线

<— <—

J2-3 J2-10

控制+控制 —

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

3号绞线

—> —>

J2-4 J2-11

接收+接收 —

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

2号绞线

—> —>

J2-5 J2-12

Indication+ Indication-

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

4号绞线

—> —>

J2-6 J2-13

计时+计时 —

J1-15 屏蔽

Control_GND —

5号绞线

—

J2-8 屏蔽

Control_GND —

1未连接任何未引用的引脚。

相关信息

- 技术支持 - Cisco Systems