目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

V.35 速度和距离限制

CAB-V35MT 串行电缆装配

V.35 DTE 电缆针排列（ DB-60 到 34 针）

CAB-V35FC 串行电缆装配

V.35 DCE 电缆针排列（ DB-60 到 34 针）

相关信息

简介

本文档解释了 V.35 串行电缆的装配和引脚布局。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

V.35 速度和距离限制

此表列出了不同的 V.35 速度和距离限制：

注意：EIA、TIA-449和V.35接口支持高达2.048 Mbps的数据速率。Cisco 建议不要超过此最大速率，否则可能导致数据丢失。

数据速率(波特)

距离(英尺)

距离(米)

2400

4,100

1,250

4800

2,050

625

9600

1,025

312

19200

513

156

38400

256

78

56000

102

31

T1

50

15

CAB-V35MT 串行电缆装配

此产品（部件号 72-0791-01）的电缆类别是凸头 DB-60 至凸头 Winchester 15 针，模式 - DTE。

CAB-V35MT 串行电缆用于 Cisco 7000 系列、Cisco 4000 系列、Cisco 3600 系列、Cisco 2500 系列、Cisco 1600 系列、Cisco 接入服务器和 AccessPro PC 卡。此电缆在 Cisco 设备端采用凸头 DB-60 连接器，在网络端采用凸头 Winchester 连接器。

V.35 DTE 电缆针排列（ DB-60 到 34 针）

此表中显示了 V.35 DTE 电缆引脚布局（DB-60 至 34 针）。

注意：箭头指示信号方向：

- --->指示DTE到DCE

- < — 表示DCE到DTE

60针^1

信号

描述

方向

34 针

信号

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

Shorting Group

—

—

—

J1-50 J1-51 J1-52

MODE_0 GND MODE_DCE

Shorting Group

—

—

—

J1-53 J1-54 J1-55 J1-56

TxC/NIL RxC_TxCE RxD/TxD GND

Shorting Group

—

—

—

J1-46

Shield_GND

单一

—

J2-A

机架接地

J1-45 屏蔽

Circuit_GND--

12号绞线

—

J2-B屏蔽

Circuit_GND--

J1-42 屏蔽

RTS/CTS--

9号绞线

-->--

J2-C屏蔽

RTS —

J1-35 屏蔽

CTS/RTS--

8号绞线

<—

J2-D屏蔽

CTS —

J1-34 屏蔽

DSR/DTR--

7号绞线

<—

J2-E屏蔽

DSR —

J1-33 屏蔽

DCD/LL--

6 号绞线

<—

J2-F屏蔽

RLSD —

J1-43 屏蔽

DTR/DSR--

10号绞线

-->--

J2-H屏蔽

DTR —

J1-44 屏蔽

LL/DCD--

11号绞线

-->--

J2-K屏蔽

LT —

J1-18 J1-17

TxD/RxD+ TxD/RxD -

1号绞线

—> —>

J2-P J2-S

SD+ SD -

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD -

5号绞线

<— <—

J2-R J2-T

RD+ RD—

J1-20 J1-19

TxCE/TxC+ TxCE/TxC -

2号绞线

—> —>

J2-U J2-W

SCTE+ SCTE -

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE -

4号绞线

<— <—

J2-V J2-X

SCR+ SCR—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC -

3号绞线

<— <—

J2-Y J2-AA

SCT+ SCT -

1未连接任何未引用的引脚。

CAB-V35FC 串行电缆装配

此产品（部件号 72-0792-01）的电缆类别是凸头 DB-60 至凹头 Winchester 块型，模式 - DCE。

CAB-V35FC 串行电缆用于 Cisco 7000 系列、Cisco 4000 系列、Cisco 3600 系列、Cisco 2500 系列、Cisco 1600 系列、Cisco 接入服务器和 AccessPro PC 卡。此电缆在 Cisco 设备端采用凸头 DB-60 连接器，在网络端采用凹头 Winchester 连接器。

V.35 DCE 电缆针排列（ DB-60 到 34 针）

此表中显示了 V.35 DCE 电缆引脚布局（DB-60 至 34 针）。

注意：箭头指示信号方向：

- --->指示DTE到DCE

- < — 表示DCE到DTE

60针^1

信号

描述

方向

34 针

信号

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

Shorting Group

—

—

—

J1-50 J1-51

MODE_0 GND

Shorting Group

—

—

—

J1-53 J1-54 J1-55 J1-56

TxC/NIL RxC_TxCE RxD/TxD GND

Shorting Group

—

—

—

J1-46

Shield_GND

单一

—

J2-A

机架接地

J1-45 屏蔽

Circuit_GND--

12号绞线

—

J2-B屏蔽

Circuit_GND--

J1-35 屏蔽

CTS/RTS--

8号绞线

<—

J2-C屏蔽

RTS —

J1-42 屏蔽

RTS/CTS--

9号绞线

-->--

J2-D屏蔽

CTS —

J1-43 屏蔽

DTR/DSR--

10号绞线

-->--

J2-E屏蔽

DSR —

J1-44 屏蔽

LL/DCD--

11号绞线

-->--

J2-F屏蔽

RLSD —

J1-34 屏蔽

DSR/DTR--

7 号绞线

<—

J2-H屏蔽

DTR —

J1-33 屏蔽

DCD/LL--

6号绞线

<—

J2-K屏蔽

LT —

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD -

5号绞线

<— <—

J2-P J2-S

SD+ SD -

J1-18 J1-17

TxD/RxD+ TxD/RxD -

1号绞线

—> —>

J2-R J2-T

RD+ RD—

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE -

4号绞线

<— <—

J2-U J2-W

SCTE+ SCTE -

J1-22 J1-21

NIL/RxC+ NIL/RxC -

3号绞线

—> —>

J2-V J2-X

SCR+ SCR—

J1-20 J1-19

TxCE/TxC+ TxCE/TxC -

2号绞线

—> —>

J2-Y J2-AA

SCT+ SCT -

1 未引用的任何PIN未连接。

相关信息

- 路由器支持页

- 技术支持 - Cisco Systems