目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

EIA/TIA-232速度和距离限制

串行电缆CAB-232MT

EIA/TIA-232串行电缆组件

EIA/TIA-232 DTE电缆引脚布局

串行电缆CAB-232FC

EIA/TIA-232 DCE 电缆管脚排列（ DB-60 到 DB-25 ）

相关信息

简介

本文档提供EIA/TIA-232串行电缆的技术规格。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

EIA/TIA-232速度和距离限制

与所有信令系统一样，EIA/TIA-232信号可以以任何给定比特率传输有限距离；通常，数据速率越慢，距离越大。

下表列出了EIA/TIA-232的速度和距离限制。

数据速率(波特)

距离(英尺)

距离(米)

2400

200

60

4800

100

30

9600

50

15

19200

50

15

38400

50

15

57600

25

7.6

115200

12

3.7

串行电缆CAB-232MT

本节介绍CAB-232MT串行电缆的电缆组件和引脚布局。

注意：电缆本身将Cisco路由器标识为数据终端设备(DTE)或数据通信设备(DCE)设备，连接到网络中的其他设备；因此，从下表中选择正确的产品编号非常重要。

此产品的电缆性别(部件号72-0793-01)为凸式 — 凸式，模式 — DTE。

CAB-232MT电缆用于Cisco 7000系列、Cisco 4000系列、Cisco 3600系列、Cisco 2500系列、Cisco 1600系列、Cisco接入服务器和AccessPro PC卡。此电缆的Cisco端有凸式DB-60连接器，网络端有凸式DB-25连接器。

EIA/TIA-232串行电缆组件

EIA/TIA-232 DTE电缆引脚布局

下表显示EIA/TIA-232 DTE电缆引脚布局（DB-60到DB-25）。

注意：箭头指示信号方向：

- --->指示DTE到DCE

- < — 表示DCE到DTE

60针^1

信号

描述

方向

25 引脚

信号

J1-50 J1-51 J1-52

MODE_0 GND MODE_DCE

Shorting Group

-

-

-

J1-46

屏蔽 GND

单一

-

J2-1

屏蔽 GND

J1-41 屏蔽

TxD/RxD-

5号绞线

--->-

J2-2 屏蔽

TxD -

J1-36 屏蔽

RxD/TxD-

9号绞线

<—

J2-3 屏蔽

RxD -

J1-42 屏蔽

RTS/CTS-

4号绞线

--->-

J2-4 屏蔽

RTS -

J1-35 屏蔽

CTS/RTS-

10号绞线

<—

J2-5 屏蔽

CTS -

J1-34 屏蔽

DSR/DTR-

11号绞线

<—

J2-6 屏蔽

DSR -

J1-45 屏蔽

电路 GND-

1号绞线

—

J2-7 屏蔽

电路 GND-

J1-33 屏蔽

DCD/LL-

12号绞线

<—

J2-8 屏蔽

DCD -

J1-37 屏蔽

TxC/NIL-

8号绞线

<—

J2-15 屏蔽

TxC -

J1-38 屏蔽

RxC/TxCE-

7号绞线

<—

J2-17 屏蔽

RxC -

J1-44 屏蔽

LL/DCD-

2号绞线

--->-

J2-18 屏蔽

LTST -

J1-43 屏蔽

DTR/DSR-

3号绞线

--->-

J2-20 屏蔽

DTR -

J1-39 屏蔽

TxCE/TxC-

6号绞线

--->-

J2-24 屏蔽

TxCE -

1未连接任何未引用的引脚。

串行电缆CAB-232FC

本节介绍CAB-232FC串行电缆的电缆组件和引脚布局。

此产品的电缆性别(部件号72-0794-01)为凸式DB-60至凹式DB-25，模式 — DCE。

此电缆用于以下系统：Cisco 7000系列、Cisco 4000系列、Cisco 3600系列、Cisco 2500系列、Cisco 1600系列、Cisco接入服务器和AccessPro PC卡。此电缆的Cisco端有凸式DB-60连接器，网络端有凹式DB-25连接器。

EIA/TIA-232 DCE 电缆管脚排列（ DB-60 到 DB-25 ）

下表显示EIA/TIA-232 DCE电缆引脚（DB-60至DB-25）。

注意：箭头指示信号方向：

- --->指示DTE到DCE

- < — 表示DCE到DTE

60针

信号

描述

方向

25 引脚

信号

J1-50 J1-51

MODE_0 GND

Shorting Group

-

-

-

J1-46

屏蔽 GND

单一

-

J2-1

屏蔽 GND

J1-36 屏蔽

RxD/TxD-

9号绞线

<—

J2-2 屏蔽

TxD -

J1-41 屏蔽

TxD/RxD-

5号绞线

--->-

J2-3 屏蔽

RxD -

J1-35 屏蔽

CTS/RTS-

10号绞线

<—

J2-4 屏蔽

RTS -

J1-42 屏蔽

RTS/CTS-

4号绞线

--->-

J2-5 屏蔽

CTS -

J1-43 屏蔽

DTR/DSR-

3号绞线

--->-

J2-6 屏蔽

DSR -

J1-45 屏蔽

电路 GND-

1号绞线

—

J2-7 屏蔽

电路 GND

J1-44 屏蔽

LL/DCD-

2号绞线

--->-

J2-8 屏蔽

DCD -

J1-39 屏蔽

TxCE/TxC-

7号绞线

--->-

J2-15 屏蔽

TxC -

J1-40 屏蔽

NIL/RxC-

6号绞线

--->-

J2-17 屏蔽

RxC -

J1-33 屏蔽

DCD/LL-

12号绞线

<—

J2-18 屏蔽

LTST -

J1-34 屏蔽

DSR/DTR-

11号绞线

<—

J2-20 屏蔽

DTR -

J1-38 屏蔽

RxC/TxCE-

8号绞线

<—

J2-24 屏蔽

TxCE -

相关信息

- Cisco 电缆产品编号、零件编号与说明

- 技术支持 - Cisco Systems