目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

需要哪种电缆？

以太网布线准则

以太网版本 2 和 IEEE 802.3 物理特性

快速以太网连接器引脚布局 RJ-45

100BaseTX RJ-45 连接器

100-Mbps 传输的规格和连接限制

IEEE 802.3u 物理特性

以太网 10BaseT：RJ-45

10 Mbps 10BaseT 的电缆规格

10BaseT 端口引脚布局

直通 10BaseT 电缆（RJ-45 到 RJ-45）

RJ-45 直通（以太网）电缆引脚布局

RJ-45 交叉（以太网）电缆引脚布局

RJ-45 反转（控制台）电缆引脚布局

相关信息

简介

本文档提供以太网 100BaseTX 和 10BaseT 电缆的布线准则和规格。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 以太网 100BaseTX 和 10BaseT 电缆

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

需要哪种电缆？

下表可帮助您确定进行设置所需的电缆类型。

集线器

交换机

路由器

工作站

集线器

交叉

交叉

直

直

交换机

交叉

交叉

直

直

路由器

直

直

交叉

交叉

工作站

直

直

交叉

交叉

以太网布线准则

下表列出 10BaseT 和 100BaseTX 电缆的以太网布线准则。

规格

10BaseT

100BaseTX

每网络最大网段数

5

- 使用 I 类中继器：1

- 使用 II 类中继器：2

最大跳数^1

4

- 使用 I 类中继器：none

- 使用 II 类中继器：1

每网段最大节点数

1024

1024

所需电缆类型

3、4 或 5 类 UTP

5 类 UTP 或屏蔽双绞线 (STP)

1 跳数=用于测量源与目的地之间距离的路由度量。

以太网版本 2 和 IEEE 802.3 物理特性

下表列出不同以太网电缆的以太网版本 2 和 IEEE 802.3 物理特性。

以太网

IEEE 802.3

10Base5

10Base2

10BaseT

数据传输速率 (Mbps)

10

10

10

10

信令方法

基带

基带

基带

基带

最大网段长度 (m)

500

500

185

100（非屏蔽双绞线 - UTP）

媒体

50 欧姆同轴（厚）

50 欧姆同轴（厚）

50 欧姆同轴（薄）

非屏蔽双绞线 (UTP)

拓扑

总线

总线

总线

星型

快速以太网连接器引脚布局 RJ-45

100BaseTX RJ-45 连接器

快速以太网 RJ-45 端口主动终止线对 4 和 5 以及线对 7 和 8。共模终止可降低对共模源的电磁干扰 (EMI) 和影响。

下表显示 RJ-45 连接器引脚布局的引脚和对应信号。

RJ-45 连接器引脚布局

针

信号

1

TX+

2

TX-

3

RX+

6

RX-

100-Mbps 传输的规格和连接限制

下表列出 100-Mbps 传输的电缆规格和连接限制。

参数

RJ-45

MII

SC 类型

电缆规格

5类^22、UTP^3、22至24 AWG^4

3、r 或 5 类 150 欧姆 UTP 或 STP，或多模光纤

62.5/125 多模光纤

最大电缆长度

-

0.5米（1.64英尺）(MII到MII电缆^5)

-

最大网段长度

100m (328 ft.)（对于 100BaseTX）

1 m (3.28 ft.)6 或 400 m (1312 ft.)（对于 100BaseFX）

100 m (328 ft.)

最大网络长度

200米（656英尺）6(带一个中继器)

-

200米（656英尺）6(带一个中继器)

2符合EIA/TIA-568或EIA-TIA-568 TSB-36。

3思科系统公司不提供5类UTP RJ-45或150-ohm STP MII电缆。两种电缆皆可另行购买。

4 AWG =美国电线表。此量规根据 EIA/TIA-568 标准指定。

5这是端口适配器上的MII端口与适当收发器之间的电缆。

6此长度在重复数据段上的任意两个站点之间。

IEEE 802.3u 物理特性

下表列出以太网 100BaseT 电缆的 IEEE 802.3u 物理特性。

参数

100BaseT

数据传输速率 (Mbps)

100

信令方法

基带

最大网段长度（单位米）

DTE7和中继器之间100米

媒体

RJ-45:5 类 UTP MII：3、4 或 5 类 150 欧姆 UTP 或 STP，带适当收发器

拓扑

星型/集线器

7 DTE =数据终端设备。

以太网 10BaseT：RJ-45

本部分讨论 10 Mbps 10BaseT 电缆的规格，并说明不同的 10BaseT 端口引脚布局。

10 Mbps 10BaseT 的电缆规格

下表列出 10-Mbps 10BaseT 电缆的规格。

参数

RJ-45

电缆规格

3 类或 5 类 UTP，22 至 24 AWG

最大网段长度

100 m (328 ft.)（对于 10BaseT）

最大网络长度

2,800 m (9,186 ft.)（含四个中继器）

10BaseT 端口引脚布局

下表列出 10BaseT 端口引脚布局。

8针^8

描述

1

TX+

2

TX-

3

RX+

6

RX-

8引脚4、5、7和8不使用。

直通 10BaseT 电缆（RJ-45 到 RJ-45）

下表列出直通 10BaseT 电缆的端口引脚布局。

RJ-45 引脚

信号

方向

RJ-45 引脚

1

TX+

--- >

1

2

TX-

--- >

2

3

RX+

<---

3

4

-

-

4

5

-

-

5

6

RX-

<---

6

7

-

-

7

8

-

-

8

通过检查彩色电线的顺序可以确定 RJ-45 电缆的类型，如下所示：

- 直通电缆 - 电缆两端的彩色电线的顺序相同。

- 交叉电缆 - 电缆一端的第一条（最左侧）彩色电线是电缆另一端的第三条彩色电线。

- 反转电缆 - 电缆一端的彩色电线的顺序与电缆另一端的彩色电线的顺序相反。

RJ-45 直通（以太网）电缆引脚布局

下表列出以太网 RJ-45 直通电缆的电缆引脚布局。

信号

针

针

信号

TX+

1

1

TX+

TX-

2

2

TX-

RX+

3

3

RX+

-

4

4

-

-

5

5

-

RX-

6

6

RX-

-

7

7

-

-

8

8

-

RJ-45 交叉（以太网）电缆引脚布局

下表列出以太网 RJ-45 交叉电缆的引脚布局。

信号

针

针

信号

TX+

1

3

RX+

TX-

2

6

RX-

RX+

3

1

TX+

-

4

4

-

-

5

5

-

RX-

6

2

TX-

-

7

7

-

-

8

8

-

RJ-45 反转（控制台）电缆引脚布局

下表显示 RJ-45 反转控制台电缆的引脚布局。

信号

针

针

信号

RTS

1

8

CTS

DTR

2

7

DSR

TxD

3

6

RxD

GND

4

5

GND

GND

5

4

GND

RxD

6

3

TxD

DSR

7

2

DTR

CTS

8

1

RTS

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems