目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

SONET 概述

SONET 链路

STS-1 帧

STS-1 SONET 开销

OC-12 串联

SONET 层次结构

SONET 维护交互

报警和检测标准

STS-1 SOH、LOH、POH 和 VT POH 字节

相关信息

简介

本文档用图片表示的方式概述了同步光网络 (SONET)。

注意：  表格和图示由 JDS Uniphase Corporation 提供

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

SONET 概述

此部分概述了图形格式的 SONET。

SONET 链路

图 1 显示了 SONET 链路的外形。

图 1 - SONET 链路

STS-1 帧

图 2 显示了同步传输信号级别 1 (STS-1) 帧结构。

图 2 - STS-1 帧结构

STS-1 SONET 开销

图 3 显示了 STS-1 传输和路径开销（SONET 开销）。

图 3 - STS-1 传输和路径开销

OC-12 串联

图 4 显示了 OC-12 串联。

图 4 - OC-12 串联

SONET 层次结构

图 5 显示了 SONET 层次结构。

图 5 - SONET 层次结构

SONET 维护交互

图 6 显示了 SONET 维护交互显示的方式。

图 6 - SONET 维护交互

报警和检测标准

表 1 列出了不同警报的含义及其检测标准。

表 1 - 不同警报的含义及其检测标准

STS-1 SOH、LOH、POH 和 VT POH 字节

图 7 和图 8 提供了对来自 STS-1 SOH、线路开销 (LOH)、路径开销 (POH) 和虚拟辅助路径开销 (VT POH) 的所有字节的描述。

图 7 - SOH 段开销

图 8 - LOH 线路开销

相关信息

- 光产品支持页

- 技术支持和文档 - Cisco Systems