目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

SONET/SDH 组帧概述

连接的（非信道化的）SONET 帧

信道化 SONET 帧

作为连接指示的 H1 和 H2 字节

信道化 SONET 硬件

相关信息

简介

SONET是美国国家研究所标准(ANSI)规范。SONET使用同步传输信号(STS)成帧，该成帧基于T载波规范。Telcordia(Bellcore)发布GR-253标准还定义了SONET速率和格式，并在第3.2.3节中包括串联。

同步数字体系(SDH)是在后来国际社会注意到这一新标准化时引入的。由ITU-T标准化扇区（原CCITT，SDH）控制，使用同步传输模式(STM)成帧，并基于E载波或CEPT环境。ITU-T和CCITT建议定义了G.708和G.709下的速率和格式。

这与IEEE 802.3标准一样，IEEE 802.3标准是以太网标准的基础。这两种格式之间的工作方式都相同。这两种成帧格式在STS-3和STM-1级别作为一个基本成帧结构一起使用，在本文档中的SONET术语中有所指。即使SDH使用不同的首字母缩略词集，在本文档中将SDH视为SONET的国际版本。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

SONET/SDH 组帧概述

SONET帧由多个低速STS流组成，这些STS流在帧中进行字节交错。例如，STS-3帧的构建方式如下：

- 第1、第4、第7列等，直到帧的第268列都源自第一个STS-1。

- 第2、第5、第8等，直到第269列的STS-3帧都是从第2个STS-1派生的。

- 第3、第6、第9等，直到第270列的STS-3帧都是从第3个STS-1派生的。

下面是复合STS-1的字节流的传输开销(TOH)列在字节交错后STS-3帧的开头如何对齐的图示：

本文档涉及SONET的三种开销类型。还有第四种，即TOH，它用于包含其中两种开销。这两个是线路开销(LOH)和部分开销(SOH)。 处理方式与IP略有不同，它们包含用于相邻SONET设备相互通信的协议。当此信息从SONET设备传递到下一个SONET设备时，可以更改此信息。

路径开销(POH)提供从电路始发点到电路终止点的相同性质的通信，当电路沿途通过所有SONET设备时，该通信不会发生变化。此路径开销与数据相耦合，称为同步负载包络(SPE)。

连接的（非信道化的）SONET 帧

SONET的结构首先是采用信道化结构开发的。28个VT组成一个STS-1,3个STS-1组成一个STS-3，依此类推。STS帧中的任何一个字节都与基本VT直接相关，有助于组成STS。随着带宽需求超过aVT-1的基本带宽，为消除此信道化而开发了新的要求。

STS速率中小写“c”表示“连接”，并表示接口硬件未信道化。级联接口的示例包括STS-3c和STS-12c。思科路由器上的大多数SONET接口都连接在一起。

如您所见，信道化STS-3包含三个单独的STS-1电路，每个电路都有其自己的SPE（包含POH），以及在STS-1电路中传输的数据。STS-3c仅包含一个同步负载包络和一列POH，它们始终出现在通常是第一个STS-1的位置。您可以将STS-3c视为粘贴在一起以创建单个更大帧的三个STS-1帧。SONET设备将这些接口视为一个实体。

下面是与串联SONET帧一起使用的开销字节的图示。

对于完整帧，可以执行一次许多SONET开销功能。在此连接帧的图中，R表示未使用的字节位置。这些未使用的字节不能用于负载，而只是忽略占位符。例如，除STS-3的第一个STS-1中外，未定义并忽略通过部分开销中的B1字节和自动保护交换(APS)状态的位交错奇偶校验和通过线路开销中的K1和K2 APS字节的事件报告。

信道化 SONET 帧

与串接接口一样，信道化SONET接口是低速STS流的组合。但是，信道化SONET接口将流作为具有唯一负载指针的独立帧进行维护。在传输之前简单地复用帧，以增加物理光纤的承载能力。此过程类似于将24个数字信号电平0(DS0)通道多路复用到DS1中，或将28个DS1流多路复用到DS3中。

下图显示了与信道化SONET帧一起使用的传输开销中的字节位置。R表示未使用的字节位置。

作为连接指示的 H1 和 H2 字节

SONET网络的GR-253标准指定使用线路开销部分中的H1和H2字节来指示帧是否信道化。

在STS-3c示例等级连电路中，列2和列5以及列3和列6的级连接口对H1字节使用值1001XX11，而11111111使用H2字节。GR-253指定仅第一个复合STS流真正使用这些H1和H2值。所有其他流必须将位7-16设置为1，并将新数据标志位1-4设置为1001。

信道化接口使用这些H1和H2字节来形成10位指针，指示SPE的新帧开始于每个对应STS-1的字节位置。指针支持0到782之间的值。STS-1包含87列SPE。此值乘以帧的九行，该帧为783字节。然后，SONET会从0开始编号这些字节。

STS-3或STS-3c包含STS-1的三倍，或3 x 87 = 261列。然后，此数字乘以帧内的九行，这样我们就有2349字节。但是，H1/H2指针字段只有10位，并且最大值为0到1023以标识SPE的起始位置。为解决此问题，当值在0和782范围内时，接收SONET接口会将第一个STS流的指针字段中的值增加三倍。因此，它会看到指针值1为3，指针值782为2346。这与最多三个字节的缓冲一起解决了问题。

信道化 SONET 硬件

思科提供以下信道化SONET硬件：

- 2CHOC3/STM1-IR-SC(=)

- 4CHOC12/DS3-IR-SC(=)

- 16CHOC3/DS3-IR-LC(=)

- LC-OC12-DS3 =,LC-OC12-DS3-B =

- CHOC-12/STS3-IR-SC =

注意：无信道化或连接硬件不能通过配置命令进行信道化，并且在其支持中已固定。此外，没有命令可用于检测不匹配或指示传入信号的成帧类型。使用SONET测试设备检测不匹配。

相关信息

- 光技术支持页面

- 技术支持和文档 - Cisco Systems