目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

SDH 分析

SDH 链路

STM1 帧

STM1 SOH

VC4 连接

SDH 层次结构

SDH 维护交互

报警和检测标准

STM1 SOH、HO-POH 和 LO-POH 字节

相关信息

简介

本文提供同步数字分级体系(SDH)的概述，在图像中表示。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的前提条件。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

SDH 分析

这些部分通过图像提供SDH的概述。

SDH 链路

该图显示SDH链路看起来是什么样子的。

STM1 帧

此图显示同步传输模块1级(STM1)帧结构。

STM1 SOH

此图表显示STM1 Section Overhead (SOH)看上去是什么样子的。

VC4 连接

此图显示VC4串联。

SDH 层次结构

此图显示SDH层次结构。

SDH 维护交互

此图表现是SDH维护互动看上去是什么样子的。

报警和检测标准

此表查看警报的含义以及检测标准。

STM1 SOH、HO-POH 和 LO-POH 字节

这些图表提供了从STM1 SOH, High Order Path Overhead (HO-POH) 到 Low Order Path Overhead (LO-POH)的所有位的描述。

相关信息

- 光产品支持页

- 技术支持和文档 - Cisco Systems