目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

了解SRP拓扑

结论

相关信息

简介

本文档使用show srp topology命令从路由器输出数据，并通过示例以简明的方式解释空间重用协议(SRP)拓扑。

SRP是思科开发的MAC层协议，用于环配置。SRP环由两个反向旋转光纤组成，称为外环和内环，两者同时用于传输数据和控制数据包。控制数据包（keepalive、保护交换和带宽控制传播）从对应的数据包沿相反方向传播。这可确保数据采用到达目的地的最短路径。双光纤环的使用提供了高水平的数据包生存能力。如果节点出现故障或光纤切断，数据将通过备用环传输。拓扑数据包在外环上传输（除非环上的节点处于封装状态）。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档约定的更多信息，请参考 Cisco 技术提示约定。

了解SRP拓扑

了解SRP环拓扑的方法有两种以上。最常用的方法是从SRP接口的show controllers命令获取输出。当每个环最多有三个节点时，可以通过这种方式发现拓扑。对于节点数较多的SRP环，这种方法非常耗时，而且由于需要检查大量数据，因此出错的可能性很高。

Node2#show controller srp 4/0

SRP4/0 - Side A (Outer RX, Inner TX)

SECTION

LOF = 0          LOS    = 0                            BIP(B1) = 3

LINE

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 36599      BIP(B2) = 46

PATH

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 4440       BIP(B3) = 26

LOP = 0          NEWPTR = 0          PSE  = 0          NSE     = 0

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SLOS SLOF PLOP

Framing           : SONET

Rx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0        S1S0 = 0  C2 = 0x16

Tx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0        S1S0 = 0  C2 = 0x16  J0 = 0x1

Clock source      : Internal

Framer loopback   : None

Path trace buffer : Stable

Remote hostname : Node1

Remote interface: SRP4/0

Remote IP addr  : 9.64.1.34

Remote side id  : B

BER thresholds:           SF = 10e-3  SD = 10e-6

IPS BER thresholds(B3):   SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:           B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

SRP4/0 - Side B (Inner RX, Outer TX)

SECTION

LOF = 0          LOS    = 0                            BIP(B1) = 65535

LINE

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 65535      BIP(B2) = 65535

PATH

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 65535      BIP(B3) = 65535

LOP = 0          NEWPTR = 3          PSE  = 0          NSE     = 0

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SLOS SLOF PLOP

Framing           : SONET

Rx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0        S1S0 = 0  C2 = 0x16

Tx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0        S1S0 = 0  C2 = 0x16  J0 = 0x1

Clock source      : Internal

Framer loopback   : None

Path trace buffer : Stable

Remote hostname : Node3

Remote interface: SRP4/0

Remote IP addr  : 9.64.1.36

Remote side id  : A

BER thresholds:           SF = 10e-3  SD = 10e-6

IPS BER thresholds(B3):   SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:           B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

如果需要更快速的方法来了解拓扑，请从属于SRP环的任何节点收集show srp topology命令输出。然后，将本文档中提到的规则应用到该输出。

Node2#show srp topology

Topology Map for Interface SRP4/0

Topology pkt. sent every 5 sec. (next pkt. after 1 sec.)

Last received topology pkt. 00:00:03

Last topology change was 05:59:02 ago.

Nodes on the ring: 3

Hops (outer ring)      MAC       IP Address      Wrapped SRR   Name

0             0000.4142.8799 9.64.1.35           No      -   Node2

1             0007.0dec.a300 9.64.1.36           No      -   Node3

2             0010.f60d.7a00 9.64.1.34           No      -   Node1

从show srp topology命令输出中，您看到的是属于环的节点的名称以及每个节点（例如SRP接口）的关联IP和MAC地址。 您如何从此输出中读取连接到B侧或A侧的内容？当拓扑更新在外环上传输并从SRP接口的B侧传输时，以下是有关如何读取show srp topology命令输出的规则：

- 发出show srp topology命令的节点是列出的第一个节点，与此节点关联的跳数为0（节点本身）。 列出的下一个节点是从原始节点B侧查看时距离第一个节点一跳的节点。这意味着列出的每个节点都连接到上节点B侧。在此处显示的示例中，Node3是一跳。这意味着节点3连接到节点2 B侧，节点1连接到节点3 B侧。在show srp topology命令输出中列出的最后一个节点通过其B侧连接到列出的第一个节点（您发出该命令的节点）的A侧。

- 由于B始终连接到A，因此这足以绘制拓扑。

此图表示环拓扑：

如果环中的某些节点处于封装状态，则仍然存在相同的规则。绘制拓扑并查找封装的邻居与其所属SRP接口端之间的跨度。这种跨度有麻烦；因此，必须包装节点的另一端。以下是此类情况的show srp topology命令输出示例：

Node2#show srp topology

Topology Map for Interface SRP4/0

Topology pkt. sent every 5 sec. (next pkt. after 0 sec.)

Last received topology pkt. 00:00:04

Last topology change was 00:00:09 ago.

Nodes on the ring: 3

Hops (outer ring)      MAC       IP Address      Wrapped SRR   Name

0             0000.4142.8799 9.64.1.35         Yes     -   Node2

1             0007.0dec.a300 9.64.1.36         No      -   Node3

2             0010.f60d.7a00 9.64.1.34         Yes     -   Node1

此图表示环状拓扑，其中两个节点处于封装状态：

结论

只需从属于环的一个节点输出show srp topology命令，即可快速绘制SRP拓扑。如果您记住，上面列出的是B侧，看下面的规则，A侧就足以完整地绘制环。这是在小型网络（尤其是节点数较多的网络）中绘制SRP拓扑的非常有用的方法。

注意：从show srp topology命令输出中看不到的是属于环的SRP接口的插槽编号。只有排除span故障时才需要此信息，并且可以通过许多其他方式(如使用show ip interface brief和show interface命令)进行检索。

相关信息

- 空间复用协议技术

- 动态数据包传输(DPT)/空间复用协议(SRP)线卡安装和配置说明

- 光技术支持页面

- 技术支持和文档 - Cisco Systems