目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

位输出

问题

解决方案

相关信息

简介

可以使用建筑综合定时供应(BITS)输出参考，来参考Cisco ONS 15454节点或另一设备的时间。但是，为此启用BITS接口时，您会在BITS输入上收到信号丢失(LOS)警报。

本文档说明如何解决此问题，以便您可以使用BITS输出接口，而不会产生常驻LOS警报。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于运行任何当前软件版本的Cisco ONS 15454机箱。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档约定的更多信息，请参考 Cisco 技术提示约定。

背景信息

位输出

可以根据光参考获得定时，但使用BITS输出来计时光环外部的另一设备。这可以是额外的Cisco ONS 15454网络元件，也可以是需要T1计时的其他供应商设备。此设备可能电连接，也可能不电连接。但是，如果该设备与定时源光连接到环，则更好的解决方案是从光线而不是外部BITS发出定时。由于电连接，用于定时的光源比BITS输出要好。

问题

BITS输出问题出在BITS接口启用时。这是因为在后面没有输入引脚A2和B2以及A4和B4，并且LOS警报结果。为了清除此警报，输入无法独立于输出进入服务中断状态，因此，如果使用此输出，LOS警报将保留。

解决方案

对此的解决方法是将输出信号从未使用的源（如第二个BITS输出）布线回输入引脚：

- A1位输出/环(-)到A4位输入/环(-)

- B1位输出/提示(+)到B4输入/提示(+)

这会清除警报。由于不使用定时输入，因此可以将第二个BITS输入A2 BITS in/Ring(-)和B2 BITS in/TIP(+)绑定或“菊花链”。 这样，第一个BITS输出便可供使用。

避免双终止用作设备定时源的任何定时源信号，因为这会对信号质量产生负面影响。如果应用程序需要两个BITS输出信号，则可以使用T-1的任何源。例如，设备的定时输出已定时。

注意：  防止计时环路至关重要。确保以此方式配置时，Cisco ONS 15454的BITS IN从不用作计时参考，因为在本例中可能会绕过一些内部保护。

相关信息

- 光技术支持页面

- 技术支持和文档 - Cisco Systems