目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

将XC或XCVT卡升级到XC10G卡

相关信息

简介

本文档说明如何将交叉连接(XC)或交叉连接虚拟支路(XCVT)卡升级到Cisco ONS 15454 XC10G卡。

注意：本文档中的示例说明如何在ONS 15454-SA-ANSI中使用双XC和XCVT卡升级带有实时流量的双XC10G卡。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 如果系统中有E100或E1000卡，则当XC卡升级进行时，可能会发生路径未配备警报(UNEQ-P)警报。警报出现并在几秒内清除。

- 该过程不影响服务。但是，升级会导致交换机的持续时间小于50毫秒。XC或XCVT开关可导致线性1+1光载波(OC-N)保护开关或双向线路开关环(BLSR)保护开关。思科建议使用维护窗口。但是，维护窗口并非绝对必要。

- 此过程假设XC或XCVT卡安装在15454-SA-ANSI机架（版本3.1）中。 您不能从早于3.1版本的机架执行此升级，例如15454-SA-NEBS3或15454-SA-NEBS3E机架。XC10G卡需要15454-SA-ANSI。

- 在开始此过程之前，您需要解决任何严重或重大警报。可以从“网络”视图的“警报”选项卡识别这些警报。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 运行Cisco Transport Controller(CTC)3.1版或更高版本的Cisco ONS 15454。

- 安装在ONS 15454-SA-ANSI中的两个XC或XCVT卡。

- 两个XC10G卡可供安装。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

将XC或XCVT卡升级到XC10G卡

请完成以下步骤：

1. 为避免保护开关，请在执行XC或XCVT开关之前采取以下预防措施：

BLSR

1. 确保本地节点和远程节点上的工作范围都处于活动状态。为此，请选择“维护”>“振铃”选项卡，然后查看“西线”或“东线”。

2. 确保工作范围传输无错流量（换句话说，确保不存在信号降级[SD]或信号失败[SF]警报）。

3. 在启动XC或XCVT重置之前锁定保护范围。在XC或XCVT交换节点旁的节点的East和West卡上加锁。

1+1

在1+1保护方案中，在保护卡上放置锁定，并在您设置锁定之前验证流量是否通过工作跨度传输。为此，请选择“维护”>“保护”选项卡，突出显示保护插槽，然后单击“锁定”。

2. 确定备用XC或XCVT卡。备用XC或XCVT卡的ACT/STBY LED呈琥珀色，而主用XC或XCVT卡的ACT/STBY LED呈绿色。

注意：也可将光标放在CTC的卡图形上以查看对话框。此显示将卡标识为：

- XC或XCVT:主用

- XC或XCVT:备用

3. 将ONS 15454上的备用XC或XCVT卡物理更换为XC10G卡。为此，请完成以下步骤：

1. 打开XC或XCVT卡弹出装置。

2. 将卡滑出插槽。这会引发IMPRMVL警报，当备用XC 10G卡重新加载时，该警报会清除。

3. 打开XC10G卡上的弹出装置。

4. 将X10G卡沿导轨滑入插槽。

5. 关闭弹出装置。

ACT/STBY LED上方的故障LED变为红色，闪烁几秒钟，然后熄灭。ACT/STBY LED变为琥珀色，并保持亮起。

4. 在“节点”视图中选择“维护”>“XC卡”选项卡。

5. 从“交叉连接卡”菜单中选择“切换”。

6. 在“确认交换机”对话框中单击“是”。

注意：活动XC或XCVT断开后，备用插槽或第一个XC10G卡变为活动状态。这会导致第一个XC10G卡上的ACT/STBY LED从琥珀色变为绿色。

注意：CTC显示XCVT卡，直到第二个卡完全加载。此时，CTC中的两张卡都显示XC10G。

7. 从ONS 15454中物理移除备用XC或XCVT卡，然后将第二个XC10G卡插入空XC或XCVT插槽。为此，请执行以下操作：

1. 打开XC或XCVT卡弹出装置。

2. 将卡滑出插槽。

3. 打开XC10G上的弹出装置。

4. 将XC10G卡沿导轨滑入插槽。

5. 关闭弹出装置。

当第二个XC10G卡启动并成为备用XC10G时，升级完成。

8. 释放保护锁定。

现在，程序已完成。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems