目录

简介：

先决条件:

要求:

背景信息:

安全模式行为：

安全节点锁定和解锁行为：

有用注释：

相关的思科支持社区讨论

简介：

本文档介绍在思科传输控制器(CTC)中启用安全模式的ONS 15454节点分配的基本配置IP地址。

先决条件:

思科推荐网络中TCP/IP和数据通信网络(DCN)管理的基本知识。

要求:

ONS15454控制器卡，用于ONS设备

ONS平台特定系统软件

背景信息:

如果安装了TCC2P卡，则使用安全模式提供双IP编址。当安全模式关闭（有时称为中继器模式）时，在IP Address字段中输入的IP地址将应用于ONS 15454背板LAN端口和TCC2P TCP/IP(LAN)端口。当安全模式打开时，IP Address字段显示分配给TCC2P TCP/IP(LAN)端口的地址，超级用户可以启用或禁用背板IP地址的显示。

TCC2、TCC2P、TCC3、TNC、TNCE、TSC和TSCE卡默认为中继器模式。在此模式下，前端和后端以太网(LAN)端口共享一个MAC地址和IP地址。TCC2P、TCC3、TNC、TNCE、TSC和TSCE卡允许您将节点置于安全模式，这样可防止前接入工艺端口用户通过背板端口访问LAN。

安全模式行为：

将TCC2P、TCC3、TNC、TNCE、TNCE、TSC或TSCE节点从中继器模式更改为安全模式允许您为ONS 15454调配两个IP地址，并导致节点分配不同的MAC地址。在安全模式下，为ONS 15454背板LAN端口调配一个IP地址，为卡以太网端口调配另一个IP地址。两个地址都位于不同的子网中，为工艺接入端口和ONS 15454 LAN提供了额外的分层。如果启用安全模式，则为背板LAN端口和卡以太网端口调配的IP地址必须遵循一般IP编址准则，并且必须位于彼此不同的子网中。

在安全模式下，分配给背板LAN端口的IP地址变为私有地址，通过中心局LAN或私有企业网络将节点连接到操作支持系统(OSS)。超级用户可以配置节点以隐藏或显示CTC、路由表或TL1自治消息报告中背板的LAN IP地址。

在中继器模式下，节点可以是GNE或ENE。将节点置于安全模式会自动打开SOCKS代理并将节点默认为GNE状态。但是，节点可以更改回ENE。在中继器模式下，可以禁用ENE的SOCKS代理（有效隔离LAN防火墙之外的节点），但在安全模式下不能禁用。The Net/Subnet Mask Length — 键入子网掩码长度（以位表示子网掩码长度的十进制数），或单击箭头调整子网掩码长度。同一子网中所有ONS 15454节点的子网掩码长度相同。MAC Address — （仅显示）显示ONS 15454 IEEE 802 MAC地址。

在安全模式下，前TCP/IP(LAN)端口和后TCP/IP(LAN)端口分配了不同的MAC地址，并且背板信息可以隐藏或由超级用户显示。

分配给TCC2P TCP/IP(LAN)端口的IP地址必须位于与背板LAN端口和ONS 15454默认路由器不同的子网中。验证新的TCC2P IP地址是否满足此要求并与ONS 15454网络IP地址兼容。

通过CTC切换到安全模式的步骤：

第1步点击Provisioning > Security > Data Comm选项卡，如下所示：

第2步点击Change Mode。

第3步查看Change Secure Mode页面上的信息，然后点击Next。

第4步在TCC以太网端口(TCC Ethernet Port)页面，输入TCC2P TCP/IP(LAN)端口的IP地址和子网掩码。IP地址不能与背板LAN端口或ONS 15454默认路由器位于同一子网中，如果不是，CTC中将出现以下错误。

第5步确保第4步后，点击Next。

第6步如果需要，在Backplane Ethernet Port页面上，修改背板IP地址、子网掩码和默认路由器。(如果未发生ONS 15454网络更改，通常不修改这些字段。)

第7步点击Next。

第8步在SOCKS Proxy Server Settings页面上，选择以下选项之一：

- 外部网络元素(ENE) — 如果选中，则CTC计算机仅对CTC计算机所连接的ONS 15454可见。CTC计算机对连接到DCC的节点不可见。此外，防火墙已启用，这意味着节点会阻止IP流量在DCC和LAN端口之间路由。

- 网关网络元素(GNE) — 如果选中，CTC计算机对其他DCC连接的节点可见。该节点防止IP流量在DCC和LAN端口之间路由。

注意：启用安全模式时，SOCKS代理服务器会自动启用。

第9步点击Finish。

在接下来的30到40秒内，TCC2P卡将重新启动。CTC切换到网络视图，并出现CTC Alerts对话框。在网络视图中，节点变为灰色，“警报”选项卡中显示DISCONNECTED条件。

在CTC中启用安全模式后，请验证它们是否已正确定义节点，如下所示为一个测试节点。

另外，如下所示，在CTC节点视图中检验两个IP地址。

安全节点锁定和解锁行为：

在以安全模式运行的节点上可以锁定或解锁安全模式。默认状态为解锁状态，只有超级用户才能发出锁定。当安全模式被锁定时，任何网络用户都无法更改节点的配置（包括以太网端口状态）和锁定状态。要移除安全节点的锁，请联系思科技术支持为机架组件安排退货授权(RMA)。启用锁会永久更改机架的EEPROM。

如果重新加载活动TCC2P卡的数据库，则维护节点的配置锁。例如，如果尝试将未锁定节点数据库加载到锁定节点的备用TCC2P卡上，以便传输到活动TCC2P卡（不建议执行此操作），则未锁定节点的状态（通过上传的数据库）不会覆盖节点的锁定状态。如果尝试将锁定的数据库加载到未锁定安全节点的备用TCC2P卡上，活动TCC2P卡将上传该数据库。如果上传的默认值指示锁定状态，这将导致节点被锁定。如果在启用锁之前自定义了软件加载，则所有可锁定的调配功能将永久设置为加载中提供的自定义NE默认值，任何用户都无法更改。

有用注释：

- 如果在ENE中禁用了前接入端口和背板接入端口，并且节点与DCC通信隔离（由于用户调配或网络故障），则会自动重新启用前接和背板端口。

- 可以锁定安全模式，防止模式被更改。

- 启用安全模式会导致TCC2P、TCC3、TNC、TNCE、TSC和TSCE卡重新启动；卡重启会影响流量。

- 如果安装了TCC2卡或TCC2和TCC2P卡的混合，CTC中不提供安全模式选项。

- 启用安全模式会导致TCC2P卡重新启动；TCC2P卡重新启动会影响流量。

- 当TCC2卡作为备用卡添加到包含在安全模式下配置的活动TCC2P卡的节点时，该卡无法启动。