目录

简介

问题

条件

观察

解决方案

简介

本文档介绍在M15机箱的外部连接单元(ECU)PPMs上发出“不正确拆卸”警报的条件和解决方法。

问题

ECU上的可插拔端口模块(PPM)报告M15机箱上出现“Unigably Removal（不正确拆卸）”警报。

条件

1. 如果ECU模块上的PPM端口插入并移除可插拔组件，ECU PPM端口会开始警告“Unigably removal”（拆卸不当）警报。

2. 根据系统设计，光纤插入后，它会识别资产并使端口成为“ADMIN UP”。无法根据设计将端口管理状态更改为关闭。将端口设置为OOS或删除PPM。

观察

1. 所有PPM端口ECU卡的机架1插槽18上的拆卸警报不正确。

2. 导航到inventory（库存）选项卡，检查ECU卡上的所有PPM端口是否没有光学部件。它有助于了解是否需要采取任何措施。

3. 重新拔插ECU端口中的电缆或重新拔插卡均无帮助。

4. 为了删除ECU的报警，您需要恢复节点的默认配置，并手动调配节点，但这是一个繁琐的任务，影响生产环境的流量。

5. 如果在节点出厂默认状态后使用节点备份（出现警报时执行节点备份），则会返回“不正确删除”警报。

解决方案

有两种方法可以消除警报。

1. 使用警报配置文件抑制ECU PPM端口上的警报，该配置文件从警报选项卡中清除警报，但在条件选项卡中仍然可见。

抑制警报的步骤是导航到  ECU card > Provisioning > Alarm profiles  . 选择PPM端口。选择全部5个端口并单击 Force option > Apply  如图所示.

2.或将节点重置为默认配置并从头开始调配节点（由于需要大量停机时间，因此不建议这样做）。Bug details：缺陷ID与此问题匹配。Cisco Bug ID CSCwe06300 .