简介

本文档介绍将NCS1001从软件7.10.1升级到25.4.1的过程。

NCS1001中强制网桥SMU安装以从7.10.1升级到25.4.1

如果客户将节点从7.10.1升级到25.4.1，则如果7.10.1中未安装这些SMU，他们可能会看到磁盘空间不可用的问题。

ERROR! No enough space to proceed with ADD operation.

此问题不是由于空间问题，如果显示足够的可用空间，则必须使用show media location all命令从CLI进行确认。但是，仍然可以看到错误。

RP/0/RP0/CPU0:Node1#show media location all

Mon Feb 16 19:15:25.546 CET

Media Info for Location: node0_RP0_CPU0

Partition                            Size     Used  Percent    Avail

--------------------------------------------------------------------

rootfs:                              3.9G     1.5G      39%     2.3G

apphost:                             3.7G     7.7M       1%     3.5G

harddisk:                            2.9G      18M       1%     2.8G

log:                                 992M     100M      11%     826M

config:                              459M     1.9M       1%     423M

disk0:                               992M     3.1M       1%     922M

有一个网桥SMU，用于将NCS1001从7.10.1升级到25.4.1，需要先安装在7.10.1版本中，然后再升级到Cisco IOS®。

此处提供了“或参考”作为参考，而表“软件升级矩阵”则提到您需要添加SMU的缺陷。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/optical/ncs1001/ncs1001-system-setup-guide/perform-system-upgrade-and-install-feature-packages.html

如果您想了解有关该缺陷的详细信息，请单击以下链接：

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwq24232

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwq24218

可以从以下门户下载SMU:

SMU Portal 7.10.1

https://software.cisco.com/download/home/286315098/type/280867577/release/7.10.1

You need to install the SMU before upgrading to 25.4.1

ncs1001-7.10.1..tar

ncs1001-7.10.1..tar

ncs1001-sysadmin-7.10.1..tar

ncs1001-sysadmin-7.10.1..tar

提交两个网桥SMU后，您可以继续安装箱中的目标软件版本25.4.1 Cisco IOS。