目录

简介

背景信息

实验室拓扑结构

问题陈述

问题分析

解决方法

预期行为

分辨率

简介

本文档介绍导致LMP通信故障的特定硬件和软件组合，LMP无法构建或恢复WSON电路。

背景信息

本文档介绍问题分析、解决方法以及为实现本地复制而构建的实验室设置拓扑。

将NCS1004连接到NCS2006时，为了进行通信，需要链路管理协议(LMP)信息。两台设备必须具有IP连接才能发送通用多协议标签交换(GMPLS)数据包。GMPLS在NCS2K网络中建立电路路径和参数。在NCS1K和NCS2K设备之间没有IP通信的情况下，电路的创建、管理和恢复会失败。

实验室拓扑结构

图中显示了要复制现场问题的实验室拓扑

问题陈述

当客户尝试在NCS1004_70和Flex-141代表的设备之间建立LMP时，无法建立GMPLS隧道。尝试在通过NCS540和NCS55A2连接的NCS1004和NCS2006设备之间建立LMP失败，但其他连接类型成功，包括以下类型：

- 同一子网上的NCS1004和NCS2006直接相连-从TNC前面板以太网端口连接

- 同一子网上的NCS1004和NCS2006通过L2交换机连接

- NCS1004和NCS2006位于不同子网中，由另一台路由器（本例中为ISR4431）执行。

问题分析

- NCS2K用作用户网络接口-网络(UNI-N)（服务器）

- NCS1K用作用户网络接口-客户端：UNI-C（客户端）

- NCS1K从NCS2K接收资源预留协议(RSVP)消息

- NCS1K不按预期发送RSVP RESV（预留）消息，而是发送地址解析协议(ARP)请求，获取NCS2K IP地址

- 路由器按照预期丢弃此ARP数据包，因为接口不会跨广播域（子网）转发数据包

解决方法

在面向NCS1K的NCS540管理接口上启用代理ARP后，GMPLS隧道会启动。

代理ARP使路由器接口能够响应目的地具有不同MAC地址子网的ARP请求。

默认情况下，代理ARP在IOS XE中处于启用状态，但在IOS XR中未启用。因此，使用Cisco IOS® XR时，如果您没有使用针对上述缺陷的修复程序的软件版本，则必须应用此解决方法。

预期行为

NCS1004必须在其路由表中查找NCS2K的路由，并从NCS540为下一跳请求ARP，然后按预期转发数据包。

分辨率

缺陷CSCwe46983描述了意外的NCS1004行为，并提供了固定版本的列表。