目录

简介

排除NCS1K中的“自动放大控制已禁用警报”故障

简介

本文描述如何通过清除“禁用自动放大控制”警报来排除放大器发射功率过低的故障。

排除NCS1K中的“自动放大控制已禁用警报”故障

您会看到由于禁用了自动放大控制，掺铒光纤放大器(EDFA)的发射功率和增益都比较低。

show controller ots 0/x/0/x:

放大器性能值

节点上的警报

如果两个信道之间的功率电平差超过配置的差值，就会引发“禁用自动放大控制”警报。

此时，Delta值为5dB，但通道之间的差异大于5dB，

show hw-module slot x channel-trail-view active :

信道功率视图

此处某些信道接收功率为–12.xx，而信道no 21接收功率为–18.xx，因此差值是6dB，大于差值。

当差值大于差值时，禁用放大器控制。您仍然可以看到输出功率，但是增益调节并没有按照设计进行。

要检查增量值：show controler ots 0/x/0/x

输出示例：

controller State: Up

Transport Admin State: In Service

Port Type: Line

Laser State: On

Optics Status::

Alarm Status:

-------------

Detected Alarms:

AUTO-AMPLI-CTRL-DISABLED

Alarm Statistics:

-----------------

LOW-RX-PWR = 0

LOW-TX-PWR = 0

RX-LOS-P = 5

RX-LOC = 1

AMPLI-GAIN-DEG-LOW = 0

AMPLI-GAIN-DEG-HIGH = 0

AUTO-LASER-SHUT = 5

AUTO-POW-RED = 5

AUTO-AMPLI-CTRL-DISABLED = 5

AUTO-AMPLI-CFG-MISMATCH = 0

SWITCH-TO-PROTECT = 0

AUTO-AMPLI-CTRL-RUNNING = 2

Parameter Statistics:

---------------------

TX Power = 3.80 dBm

RX Power = -9.70 dBm

Ampli Gain = 19.50 dB

Ampli Tilt = 0.00

Total TX Power = 4.09 dBm

Total RX Power = -8.50 dBm

Ampli Gain Range = Normal

Ampli Safety Control mode = auto

Osri = OFF

TX Enable = Enabled

RX Enable = Enabled

RX Span Loss = N/A

TX Span Loss = N/A

Rx Low Threshold Current = -25.0 dBm

Back Reflection = -27.30 dBm

Configured Parameters:

-------------

Rx Low Threshold = -25.0 dBm

Tx Low Threshold = -20.0 dBm

Ampli Gain = 1.00 dB

Ampli Tilt = 0.00

Ampli Channel power = 3.00 dBm

Channel Power Max Delta = 3.00 dBm

Ampli Channel Psd = 31.250 nW/MHz

Rx Low Threshold Psd = 0.099 nW/MHz

Ampli Control mode = Automatic

Ampli Safety Control mode = auto

Osri = OFF

TX Enable = Enabled

RX Enable = Enabled

此处的delta值为3dB，通道之间的差异为6dB。

永久解决方案：

检查配线面板中是否有功率较小的通道。

清洁/更换接插线（如果需要），以提高信道功率。

当功率等于或小于增量值时，警报会清除，输出功率会根据需要进行调整。

解决方法：

临时解决方法是通过更改以下配置来增加增量值以恢复流量：

config ter

controller ots 0/x/0/x

channel-power-max-delta 80 (change delta to 8)

确保永久解决方案实施后，将配置恢复为默认增量值。