目录

简介

排除NCS4K中的“SMAUG FPD NOT READY”故障

简介

本文档介绍如何修复SMAUG — 现场可编程设备(FPD)“NOT READY”（未就绪）以及需要收集用于根本原因分析(RCA)的日志。

排除NCS4K中的“SMAUG FPD NOT READY”故障

平台：NCS4K

卡：400G线卡 — NCS4K-4H-OPW-QC2

可能触发器：FPD升级和卡重新加载、RP重新加载或切换

问题描述如下：

描述了有问题的状态

要收集的日志：

- 从XR: show tech-support stat和show tech-support slice-manager

- 从管理员： show tech-support slice-manager, show tech-support shelf_mgr,show tech-support ccc, show tech-support HBloss

- 从XR: dumpcore running grima_driver location

- 从活动LC获取grima和dma的跟踪。执行XR提示中的步骤。

#attach location 0/lc0

Fri Jun 7 00:20:00.329 CDT

[xr-vm_node0_LC0_CPU0:~]$ export PS1=#

#lspci -vd:8bec

#grima_ltrace_show -A

#nl_dma_ltrace_show -A

要恢复问题，请执行以下操作：

- 从XR检查进程 grima_driver 和 slice_manager，然后重新启动它们以获取活动LC位置。

show processes grima_driver location <0/LC0 or 0/LC1 – active LC>

show processes slice_manager location <0/LC0 or 0/LC1 – active LC>

Process restart grima_driver location <active LC>

Process restart slice_manger location <active LC>

这必须在大多数情况下解决此问题。